Obiettivi

L'audio dei telefoni IP può essere configurato in base alle preferenze dell'utente. I bassi profondi del dispositivo possono essere modificati tra tre formati diversi.

Questo documento spiega come configurare le basse profonde sulle serie SPA300 e SPA500 IP Phone.

Dispositivi interessati

· Serie SPA300

· Serie SPA500

Deep Bass

Passaggio 1. Premere il tasto Setup per aprire il menu Setup.

Passaggio 2. Passare a Impostazioni e premere Seleziona.

Passaggio 3. Passare a Deep Bass e premere Select.

Passaggio 4. Premere Modifica.

Passaggio 5. Se necessario, premere il pulsante Option per modificare il formato. I formati possibili sono: Standard, HiDef e Default.

Passaggio 6. Premere OK.

Passaggio 7. Premere Save.