Obiettivi

Il ritardo di avvio della rete consente un breve tempo di attesa prima che il telefono si connetta alla rete. In questo modo i computer e gli altri dispositivi avranno il tempo di connettersi alla rete prima che i telefoni possano effettuare o accettare chiamate.  Il valore predefinito del ritardo di avvio della rete è 3 secondi.

L'obiettivo di questo documento è mostrare come abilitare il ritardo di avvio della rete sui telefoni IP serie SPA 300 e 500.

Dispositivi interessati

· SPA serie 300

· SPA serie 500

Configura ritardo avvio rete

Passaggio 1. Premere l'icona Setup.

Passaggio 2. Passare a Impostazioni e premere Seleziona utilizzando il tasto software.

Passaggio 3. Passare a Configurazione rete.

Passaggio 4. Passare a Abilita ritardo avvio rete.

Premere Nota:**# per sbloccare o bloccare alcune opzioni di modifica sul telefono.

Passaggio 5. Premere Modifica per modificare il ritardo di avvio della rete.

Passaggio 6. Premere Clear per cancellare l'impostazione corrente e immettere il nuovo tempo di attesa. Premere << per cancellare un numero alla volta.

Passaggio 7. Premere OK per salvare le modifiche.