Obiettivi

Il nome di dominio di un dispositivo viene visualizzato dagli utenti quando si connettono al dispositivo. Anziché visualizzare l'indirizzo IP del dispositivo, l'utente visualizza il nome di dominio configurato. I nomi di dominio rendono i dispositivi facili da ricordare e trovare.

L'obiettivo di questo documento è mostrare come configurare il nome di dominio sui telefoni IP serie SPA300 e SPA500.

Dispositivi interessati

· SPA serie 300 IP Phone.

· SPA serie 500 IP Phone.

Nome dominio

Passaggio 1. Premere il pulsante Setup per aprire il menu Setup.

Passaggio 2. Passare a Impostazioni.

Passaggio 3. Passare a Configurazione di rete.

Passaggio 4. Passare a Nome dominio e premere Modifica.

Passaggio 5. Immettere il nome di dominio desiderato e premere OK.