Obiettivo

La funzione di avviso di chiamata consente all'utente di sapere se un'altra chiamata sta suonando al telefono quando l'utente sta effettuando una chiamata. Se la funzionalità di avviso di chiamata è disattivata, la chiamata in arrivo non squilla il telefono quando l'utente è impegnato in una chiamata e il chiamante sente un segnale di occupato o un messaggio.

Questo documento spiega come attivare o disattivare la funzione di avviso di chiamata sui Cisco SPA serie 300 IP Phone.

Dispositivi interessati

SPA301

SPA303

Setup attesa chiamata

Utilizzo del codice a stella

Passaggio 1. Per attivare l'avviso di chiamata, immettere *56.

Passaggio 2. Per disattivare l'avviso di chiamata, immettere *57.

Utilizzo del codice a stella per attivare o disattivare la chiamata in attesa di una chiamata specifica

Passaggio 1. Comporre *71 seguito dal numero di telefono per attivare la chiamata in attesa di quella chiamata.

Passaggio 2. Comporre *72 seguito dal numero di telefono per disattivare la chiamata in attesa di quella chiamata.