Obiettivi

Ogni volta che una chiamata viene persa, vengono registrati il nome del chiamante, il numero di interno del chiamante, la data e l'ora della chiamata. Le chiamate perse possono essere visualizzate sul telefono IP.

Questo documento spiega come visualizzare le chiamate perse sugli IP Phone della serie SPA300/SPA500.

Dispositivi interessati

· SPA serie 300 IP Phone

· SPA serie 500 IP Phone

Procedura dettagliata

Visualizza le chiamate senza risposta tramite il telefono IP

Passaggio 1. Premere il pulsante Setup sul telefono IP per visualizzare il menu Setup.

Passaggio 2. Selezionare Call History e premere Select, oppure premere 1, per visualizzare il menu Local Services.

Passaggio 3. Selezionare Chiamate perse e premere Seleziona, oppure premere 1, per visualizzare il menu Chiamate perse.

Passaggio 4. Scorrere verso l'alto e verso il basso con i tasti di spostamento per visualizzare le chiamate senza risposta. Vengono visualizzati il nome del chiamante, il numero di interno del chiamante, la data e l'ora di ogni chiamata senza risposta.