Riepilogo

Il servizio DHCP non funziona quando si accede a un ACL e lo si applica a un'interfaccia VLAN. Relay DHCP o server.

Data identificazione

16 marzo 2017

Data risoluzione

N/D

Prodotti interessati

Modello

Versione firmware

SG500

1.4.7.06

Descrizione problema

L'inoltro DHCP smette di funzionare su SG500 quando è configurata la registrazione ACL. Di seguito è riportata la configurazione dell'ACL di esempio:

ip access-list extended exampleACL

allow ip any ace-priority 2000 log-input

!

Il relay ha esito negativo quando si applica l'ACL su un'interfaccia.

!

interface vlan 3

indirizzo ip 10.10.30.2 255.255.255.192

abilitazione relay ip dhcp

service-acl input exampleACL

Soluzione alternativa

Rimuovere l'input dal log dall'istruzione di autorizzazione ACL: