Obiettivo

Per fornire più metodi di autenticazione host, vengono forniti moduli plug-in per i client di accesso alla rete e i server di autenticazione con l'ausilio del protocollo EAP (Extensible Authentication Protocol). Microsoft Windows, ad esempio, utilizza EAP per autenticare connessioni quali l'accesso remoto VPN, le connessioni remote e le connessioni da sito a sito. 802.1x/EAP impedisce a un client wireless di accedere alla rete a meno che non sia stato autenticato dal server di autenticazione.

Questo articolo fornisce informazioni sulla pagina 802.1x EAP che visualizza informazioni dettagliate sui frame EAP inviati o ricevuti.

Dispositivi interessati

· Switch Stack Serie Sx500

Versione del software

· v1.3.0.62

802.1x EAP

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Stato e statistiche > 802.1x EAP. Viene visualizzata la pagina 802.1x EAP:

Passaggio 2. Scegliere l'interfaccia desiderata dall'elenco a discesa Interfaccia.

· Unità/slot: l'ID dell'unità (attiva, membri, standby) nello stack e il numero di slot di espansione disponibili. Questo switch supporta fino a 4 unità. Se non conosci i termini usati, controlla Cisco Business: glossario dei nuovi termini.

· Porta: dall'elenco a discesa Porta, scegliere la porta appropriata da configurare.

Passaggio 3. Fare clic sul pulsante di opzione corrispondente alla frequenza di aggiornamento desiderata per le statistiche nel campo Frequenza di aggiornamento.

· Nessun aggiornamento: la pagina non viene mai aggiornata.

· 15 sec. — la pagina viene aggiornata ogni 15 secondi.

· 30 sec. — la pagina viene aggiornata ogni 30 secondi.

· 60 secondi: la pagina viene aggiornata ogni 60 secondi.

EAPOL è un protocollo di autenticazione estendibile su LAN. Protocollo di autenticazione della porta di rete. Per l'interfaccia vengono visualizzati i seguenti valori:

· Frame EAPOL ricevuti: frame EAPOL validi ricevuti sulla porta scelta.

· EAPOL Frames Transmitted — Frame EAPOL validi che vengono trasmessi dalla porta scelta.

· Frame di avvio EAPOL ricevuti: frame di avvio EAPOL ricevuti sulla porta scelta.

· Frame di disconnessione EAPOL ricevuti: frame di disconnessione EAPOL ricevuti sulla porta scelta.

· Frame di risposta/ID EAP ricevuti: frame di risposta/ID EAP ricevuti sulla porta scelta.

· Frame di risposta EAP ricevuti: frame di risposta EAP ricevuti dalla porta scelta. Questi non contengono i frame Resp/ID ricevuti.

· Frame EAP Request/ID trasmessi - Frame EAP Req/ID trasmessi dalla porta scelta.

· Frame di richiesta EAP trasmessi: frame di richiesta EAP trasmessi dalla porta scelta.

· Frame EAPOL ricevuti non validi — Frame EAPOL non riconosciuti ricevuti sulla porta scelta.

· Frame di errore di lunghezza EAP ricevuti: frame EAPOL con lunghezza del corpo del pacchetto non valida ricevuti sulla porta scelta.

· Last EAPOL Frame Version: numero di versione del protocollo collegato all'ultimo frame EAPOL ricevuto.

· Origine ultimo frame EAPOL: indirizzo MAC di origine collegato al frame EAPOL ricevuto più di recente.

Passaggio 5. (Facoltativo) Per cancellare i contatori dell'interfaccia selezionata, fare clic su Cancella contatori interfaccia.

Passaggio 6. (Facoltativo) Per cancellare i contatori di tutte le interfacce, fare clic su Cancella tutti i contatori di interfaccia.