Obiettivo

Le impostazioni delle porte possono essere modificate per agevolare il controllo del flusso del traffico attraverso una rete gestita. Le impostazioni predefinite della maggior parte delle porte sono sufficienti per la rete. Per sfruttare al massimo il dispositivo, è possibile selezionare manualmente diverse opzioni per configurare le porte. Nella pagina viene inoltre descritto lo stato delle porte. Impostazioni porta può essere utilizzato per definire le impostazioni globali e per porta di tutte le porte.

L'obiettivo di questo articolo è quello di mostrare come configurare le impostazioni delle porte sugli switch impilabili della serie Sx500

Dispositivi interessati

· Switch Stack Serie Sx500

Versione del software

· v1.2.7.76

Configura impostazioni porta

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Stato e statistiche > Riepilogo sistema. Viene visualizzata la pagina System Summary:

Passaggio 2. Fare clic su una delle porte dello switch sulla GUI o scegliere Gestione porte > Impostazioni porta per visualizzare la finestra Impostazioni porta.

Passaggio 3. Scegliere la porta da configurare dall'elenco a discesa Porta. Il campo Tipo porta definisce il tipo di connessione fisica utilizzata.

Passaggio 4. Inserire una descrizione della porta nel campo Descrizione porta.

Passaggio 5. Scegliere un pulsante di opzione per lo stato amministrativo della porta. Lo stato amministrativo della porta viene visualizzato nel campo Stato operativo.

Le opzioni disponibili sono definite come segue:

· Attivo: l'accesso è attualmente effettuato da un PC o da qualsiasi altro dispositivo.

· Inattivo: al momento non è accessibile da un PC o da altri dispositivi.

Passaggio 6. Selezionare la casella di controllo Abilita per abilitare l'intervallo di tempo con la porta nello stato Attivo. Quando l'intervallo di tempo non è attivo, la porta è in stato di arresto. Se è stato configurato un intervallo di tempo, questo è valido solo quando la porta è amministrativamente attiva. Se non è stato ancora definito un intervallo di tempo, fare clic su Modifica per andare alla pagina Intervallo di tempo e aprire la pagina Intervallo di tempo:

Timesaver: Se è stato configurato un intervallo di tempo, andare al passaggio 13.

Passaggio 7. Fare clic su Add per creare una pianificazione dell'intervallo di tempo per la porta desiderata. Viene visualizzata la finestra Aggiungi intervallo di tempo.

Passaggio 8. Inserire un nome per l'intervallo di tempo nel campo Nome intervallo di tempo.

Passaggio 9. Nel campo Ora di inizio assoluta fare clic su un pulsante di opzione.

· Immediato: l'intervallo di tempo inizia immediatamente.

· Data - Questa opzione viene utilizzata per una data e un'ora specifiche. Scegliere la data e l'ora dagli elenchi a discesa Data e ora.

Passaggio 10. Nel campo Ora di fine assoluta fare clic su un pulsante di opzione.

· Infinito: l'intervallo di tempo non termina mai.

· Data - Questa opzione viene utilizzata per una data e un'ora specifiche. Scegliere la data e l'ora dagli elenchi a discesa Data e ora.

Passaggio 11. Fare clic su Applica per salvare l'intervallo di tempo. L'intervallo di tempo specificato verrà visualizzato nella pagina Intervallo di tempo:

Passaggio 12. Fare clic su una delle porte dello switch sulla GUI o scegliere Gestione porte > Impostazioni porta per visualizzare la finestra Impostazioni porta.

Passaggio 13. (facoltativo) Per riattivare una porta che è stata sospesa, selezionare la casella di controllo Riattiva porta sospesa. Una porta può essere sospesa in diversi modi, ad esempio tramite l'opzione di sicurezza della porta bloccata, la violazione di un singolo host dot1x, il rilevamento del loopback o la protezione del loopback STP. L'operazione di riattivazione consente di riattivare il porto indipendentemente dal motivo per cui è stato sospeso.

Passaggio 14. Per abilitare la negoziazione automatica, selezionare la casella di controllo Abilita nel campo Negoziazione automatica. Ciò consente a una porta di annunciare la velocità di trasmissione, la modalità duplex e le funzionalità di controllo del flusso al partner di collegamento della porta. Nel campo Negoziazione automatica operativa viene visualizzato lo stato corrente della negoziazione automatica sulla porta.

Se la casella di controllo Negoziazione automatica è selezionata, andare al passaggio 16.Timesaver:

Passaggio 15. Scegliere il pulsante Velocità porta amministrativa desiderato. Nel campo Velocità porta operativa viene visualizzata la velocità della porta corrente risultante dalla negoziazione.

· 10: la connettività di rete a 10 Mbps è ideale per l'uso domestico.

· La connettività di rete a 100 — 100 Mbps è ideale per l'ufficio.

Passaggio 16. Scegliere la modalità duplex amministrativa desiderata. Questa opzione aiuta l'host a comunicare tra loro (half-duplex) o a inviare entrambi contemporaneamente (full-duplex). Questo campo è configurabile solo quando la negoziazione automatica è disabilitata e la velocità della porta è impostata su 10M o 100M. Alla velocità della porta di 1G, la modalità è sempre full duplex. Il campo Modalità duplex operativa visualizza la modalità duplex corrente della porta.

· Completa: l'interfaccia supporta la trasmissione tra lo switch e il client in entrambe le direzioni contemporaneamente.

· Half: l'interfaccia supporta la trasmissione tra lo switch e il client in una sola direzione alla volta.

Passaggio 17. Selezionare la casella di controllo di qualsiasi opzione nel campo Annuncio automatico.

· Capacità massima: è possibile accettare tutte le velocità delle porte e le impostazioni della modalità duplex.

· 10 Half: 10 Mbps di velocità e modalità Half Duplex.

· 10 Full: velocità 10 Mbps e modalità Full Duplex.

· 100 Half: 100 Mbps velocità e modalità Half Duplex.

· 100 Full: velocità 100 Mbps e modalità Full Duplex.

· 1000 Full: velocità di 1000 Mbps e modalità Full Duplex.

Passaggio 18. Selezionare la casella di controllo Enable nel campo Back Pressure per rallentare la velocità di ricezione del pacchetto quando lo switch è congestionato. Disabilita la porta remota e impedisce l'invio di pacchetti per bloccare il segnale. Questa opzione può essere utilizzata solo in modalità half-duplex.

Passaggio 19. Fare clic su un pulsante di opzione nel campo Controllo flusso. Questo aiuta a trasmettere i frame in via prioritaria. Questa opzione può essere utilizzata solo in modalità full duplex.

· Abilita: abilita il controllo del flusso 802.3x.

· Disabilita: disabilita il controllo del flusso 802.3x.

· Negoziazione automatica - abilita la negoziazione automatica del controllo del flusso sulla porta.

Passaggio 20. Fare clic su uno dei pulsanti di opzione per il campo MDI/MDIX. Consente di rilevare il tipo di cavo utilizzato per il collegamento, che si tratti di un cavo straight-through o crossover.

· MDIX: Media Dependent Interface with Crossover (MDIX) scambia le coppie di trasmissione e ricezione della porta.

· MDI — Media Dependent Interface (MDI) collega lo switch a una stazione tramite un cavo straight-through.

· Auto: consente di configurare lo switch in modo che rilevi automaticamente i pin corretti per la connessione a un altro dispositivo.

Passaggio 21. Selezionare la casella di controllo Abilita nel campo Porta protetta. I pacchetti da una porta protetta vengono inoltrati a porte di uscita non protette.

Se la porta è membro di un LAG, il numero LAG viene visualizzato nel campo Membro in LAG. In caso contrario, il campo è vuoto. I LAG vengono utilizzati per moltiplicare la larghezza di banda, aumentare la flessibilità delle porte e fornire ridondanza dei collegamenti tra i dispositivi.Nota:

Passaggio 2. Fare clic su Apply (Applica) per salvare le impostazioni della porta.