Obiettivi

I controller QoS (Quality of Service) vengono utilizzati per limitare la velocità del traffico di trasferimento file su una porta. Un singolo policer applica la funzionalità QoS a una singola mappa di classe e a un singolo flusso basato sulla specifica QoS del policer. La pagina Statistiche del singolo policer viene utilizzata per tenere traccia del numero di byte nel profilo e di byte fuori profilo ricevuti dalla porta. Il traffico che soddisfa le condizioni della mappa delle classi di un singolo policer e rientra nel limite di velocità del policer verrà visualizzato come byte nel profilo. Il traffico che supera il limite di velocità definito dal singolo policer verrà visualizzato come byte fuori profilo.

In questo documento viene spiegato come configurare le statistiche del singolo policer sugli switch serie Sx500 impilabili.

Dispositivi interessati

· Switch Stack Serie Sx500

Versione del software

•1.3.0.62

Statistiche del singolo policer

Aggiungi statistiche

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web per scegliere Qualità del servizio > Statistiche QoS > Statistiche singolo policer. Viene visualizzata la pagina Statistiche del singolo policer:

La pagina Statistiche del singolo policer visualizza le informazioni riportate di seguito sulla porta definita.

· Interfaccia: la porta per la quale vengono definite le statistiche.

· Criterio: il criterio associato alla porta specificata.

· Mappa delle classi: la mappa delle classi associata al criterio.

· Byte nel profilo - Numero di byte che soddisfano la condizione della mappa di classe del singolo policer e rientrano nel limite di velocità definito dal policer.

· Byte fuori profilo - Numero di byte che soddisfano la condizione della mappa di classe del singolo policer e superano il limite di velocità definito del policer.

Passaggio 2. Fare clic su Add per aggiungere le statistiche di un singolo policer a una porta.

Passaggio 3. Scegliere una porta dagli elenchi a discesa Unità/Slot e Porta per visualizzare le statistiche della porta specificata.

Passaggio 4. Dall'elenco a discesa Nome criterio scegliere un criterio associato alla porta. Il criterio deve essere associato alla porta per visualizzare le statistiche sulla porta.

Nota: È possibile creare i criteri nella pagina Tabella criteri. Creare una politica; Fare riferimento all'articolo Configurazione delle mappe di classe dei criteri QoS sugli switch impilabili serie Sx500. I criteri sono associati alle porte nella pagina Associazione criteri. Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'articolo Configurazione dell'associazione di policy QoS sugli switch impilabili serie Sx500.

Passaggio 5. Dall'elenco a discesa Classe scegliere una mappa di classe associata al criterio scelto. Per visualizzare le statistiche sulla porta, la mappa delle classi deve essere associata al criterio.

Nota: I mapping delle classi possono essere creati nella pagina Mapping classi. Per questa configurazione, consultare l'articolo Definizione della mappatura delle classi QoS sugli switch impilabili serie Sx500.

Passaggio 6. Fare clic su Apply (Applica) per salvare le impostazioni. Il nuovo policer configurato viene aggiunto alla tabella delle statistiche del singolo policer come mostrato di seguito.

Passaggio 7. (Facoltativo) I campi Byte nel profilo e Byte fuori profilo mostrano il numero di byte trasferiti all'interfaccia corrispondente. Fare clic su Cancella contatori per reimpostare i campi Byte nel profilo e Byte fuori profilo su 0.

Elimina statistiche

Passaggio 1. Selezionare la casella di controllo corrispondente alle statistiche della porta che si desidera eliminare.

Passaggio 2. Fare clic su Elimina per eliminare la voce delle statistiche.