Obiettivo

La pagina Istanza di VLAN to Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) consente di mappare ciascuna VLAN a un'istanza di Multiple Spanning Tree Protocol (MSTI). Affinché i dispositivi si trovino nella stessa area, è necessario che abbiano la stessa mappatura delle VLAN agli MSTI. Per le VLAN non mappate in modo particolare a una delle istanze MSTP, lo switch le mappa automaticamente all'istanza Core e Internal Spanning Tree (CIST). L'istanza CIST è un'istanza MSTP di 0.

In questo articolo vengono illustrati i passaggi per la mappatura delle VLAN agli MSTI.

Dispositivi interessati

- Switch Gestito Impilabile Sx500

Versione del software

- v1.2.7.76

Impostazioni istanza da VLAN a MSTP

Passaggio 1. Usare l'utility di configurazione Web e scegliere Spanning Tree > VLAN to MSTP Instance. Viene visualizzata la pagina VLAN su istanza MSTP.

Nota: È possibile mappare la stessa istanza MSTP a più di una VLAN, ma a ciascuna VLAN può essere associata solo un'istanza MSTP. Contiene i campi seguenti:

- ID istanza MSTP — vengono visualizzate tutte le istanze MSTP.

- VLAN: vengono visualizzate tutte le VLAN appartenenti alle istanze MSTP.

Passaggio 2. Per aggiungere una VLAN a un'istanza MSTP, fare clic sul pulsante di opzione relativo all'istanza MSTP e scegliere Modifica. Viene visualizzata la pagina Modifica istanza MSTP su VLAN.

Passaggio 3. Scegliere l'istanza MSTP dall'elenco a discesa ID istanza MSTP.

Passaggio 4. Immettere le VLAN da mappare a questa istanza MSTP.

Passaggio 5. Per aggiungere la VLAN all'istanza MSTP, fare clic sul pulsante di opzione Add. Per rimuovere la VLAN dall'istanza MSTP, fare clic sul pulsante di opzione Remove (Rimuovi).

Passaggio 6. Fare clic su Apply (Applica) per definire i mapping della VLAN MSTP e aggiornare la configurazione in esecuzione.