Obiettivo

La congestione di un nodo di rete ha luogo quando l'input del nodo è superiore all'output. Quando un nodo mittente rileva la congestione di un nodo remoto, utilizza un algoritmo di avvio lento. L'avvio lento è un meccanismo utilizzato per controllare la velocità di trasmissione di un nodo. Questo tasso è determinato dal tasso di rendimento delle conferme ricevute dal destinatario. Quando più nodi mittente utilizzano l'algoritmo di avvio lento, tendono a sincronizzare le velocità di invio, il che porta a un utilizzo inefficiente della larghezza di banda. Per evitare questo problema, noto come sincronizzazione globale TCP, viene utilizzata la prevenzione delle congestioni TCP. La funzione di prevenzione delle congestioni TCP dimezza la finestra di trasmissione. Questa opzione viene utilizzata in combinazione con l'avvio lento in modo che la velocità di trasmissione venga eseguita a un ritmo ottimale.

In questo documento viene spiegato come abilitare la prevenzione della congestione TCP sugli switch gestiti serie 300.

Dispositivi interessati

- SF/SG serie 300 Managed Switch

Versione del software

- 1.3.0.62

Prevenzione delle congestioni TCP

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e selezionare Quality of Service > General > TCP Congestion Avoidance (Qualità del servizio > Generale > Prevenzione delle congestioni TCP). Viene visualizzata la pagina TCP Congestion Avoidance:

Passaggio 2. Selezionare la casella di controllo Enable nel campo TCP Congestion Avoidance (Prevenzione delle congestioni TCP).

Passaggio 3. Fare clic su Apply (Applica). Viene visualizzata la finestra Abilita prevenzione congestione TCP.

Passaggio 4. Fare clic su OK. Prevenzione delle congestioni TCP abilitata.