Obiettivo

In questo documento viene spiegato come configurare le proprietà Ethernet verdi globali su uno switch dall'interfaccia della riga di comando (CLI).

Per informazioni sulla configurazione tramite l'interfaccia utente grafica (GUI), consultare questo articolo sulla configurazione delle proprietà globali di Ethernet verde su uno switch.

Dispositivi interessati

- Serie Sx300

- Serie Sx350

- Serie SG350X

- Serie Sx500

- Serie Sx550X

Versione del software

- 1.4.7.05 — Sx300, Sx500

- 2.2.8.4 — Sx350, SG350X, Sx550X

Introduzione

Green Ethernet è un nome comune per una serie di funzionalità progettate per garantire il rispetto dell'ambiente e ridurre il consumo energetico di un dispositivo. A differenza di EEE (Energy Efficient Ethernet), il rilevamento dell'energia Green Ethernet è abilitato su tutte le porte, mentre solo i dispositivi con porte da gigabyte sono abilitati con EEE.

La funzionalità Green Ethernet consente di ridurre il consumo energetico complessivo nei seguenti modi:

- Modalità di rilevamento dell'energia: su un collegamento inattivo, la porta passa alla modalità inattiva e risparmia energia mantenendo attivo lo stato amministrativo della porta. Il ripristino da questa modalità alla modalità operativa completa è rapido, trasparente e non si verificano perdite di frame. Questa modalità è supportata sulle porte Gigabit Ethernet (GE) e Fast Ethernet (FE). Questa modalità è disattivata per impostazione predefinita.

- Modalità corta: questa funzione consente di risparmiare energia su una breve lunghezza di cavo. Dopo aver analizzato la lunghezza del cavo, il consumo di energia viene regolato in base alla lunghezza del cavo. Se il cavo è più corto di 30 metri per porte da 10 Gigabit e di 50 metri per altri tipi di porte, il dispositivo utilizza meno energia per inviare frame al cavo, con un conseguente risparmio energetico. Questa modalità è supportata solo sulle porte GE RJ45 e non si applica alle porte Combo. Questa modalità è disattivata per impostazione predefinita.

Le impostazioni Ethernet verdi possono essere configurate a livello globale e/o per interfaccia dello switch.

Configurazione delle proprietà globali Green Ethernet su uno switch dalla CLI

Visualizzazione delle proprietà Ethernet verdi su uno switch

Passaggio 1. Accedere alla console dello switch. Il nome utente e la password predefiniti sono cisco/cisco.

Nota: i comandi o le opzioni disponibili possono variare a seconda del modello di dispositivo in uso. Nell'esempio, è possibile accedere allo switch SG350X in modalità Telnet.

Passaggio 2. Per visualizzare la configurazione e le informazioni Ethernet verdi correnti sullo switch, immettere il seguente comando in modalità di esecuzione privilegiata:

Le opzioni sono:

- interface-id: (facoltativo) visualizza le informazioni Ethernet verdi correnti su una porta Ethernet specifica.

- detail — (Facoltativo) Visualizza le informazioni Ethernet verdi correnti per lo switch e le relative porte.

Nota: nell'esempio viene usato il comando show green-ethernet detail.

L'area della modalità di rilevamento dell'energia visualizza lo stato corrente della modalità di rilevamento dell'energia nello switch. Questa opzione consente di risparmiare energia quando il dispositivo non è collegato a un partner di collegamento attivo.

Nell'area Modalità corto raggio viene visualizzato lo stato corrente di Corto raggio nello switch. In questo modo è possibile eseguire i collegamenti con una potenza inferiore a quella che il collegamento è in grado di gestire normalmente.

Nell'area modalità LED della porta disabilitata viene visualizzato lo stato corrente dei LED della porta sullo switch. Quando questa opzione è disattivata, i LED non visualizzano lo stato del collegamento, l'attività e così via. La funzione Disable Port LEDs (Disabilita LED porte) consente di risparmiare energia utilizzata dai LED dei dispositivi. Poiché i dispositivi si trovano spesso in una stanza non occupata, l'accensione di questi LED costituisce uno spreco di energia. La funzione Green Ethernet consente di disabilitare i LED delle porte per il collegamento, la velocità e l'alimentazione su Ethernet (PoE) quando non sono necessari. Consente inoltre di attivare i LED se necessari per il debug, il collegamento di dispositivi aggiuntivi e così via. L'impostazione predefinita è Disabilitato.

Nell'area Risparmio energia viene visualizzata la quantità di energia risparmiata quando si eseguono le modalità Ethernet verde e a corto raggio. I risparmi di energia delle AEE non vengono presi in considerazione in quanto sono dinamici e corrispondono all'utilizzo delle porte.

L'area Risparmio energetico cumulativo mostra la quantità di energia risparmiata dall'ultimo riavvio dello switch. Questo valore viene aggiornato ogni volta che si verifica un evento che influisce sul risparmio di energia.

L'area di soglia della lunghezza del cavo a corto raggio visualizza la lunghezza minima del cavo per il funzionamento della modalità a corto raggio. L'impostazione predefinita è 50m.

La tabella Port Setting (Impostazioni porta) visualizza quanto segue:

- Porta: il numero della porta.

- Energy Detect: stato della modalità di rilevamento dell'energia sulla porta.

- Admin - Mostra se la modalità di rilevamento dell'energia è attivata o meno.

- Oper — Mostra se la modalità di rilevamento dell'energia è attualmente operativa o meno.

- Motivo: il motivo per cui la modalità di rilevamento dell'energia non è operativa. I valori possibili sono Link Up (LU) e Link Down (LD).

- Short Reach: stato della modalità a breve portata sulla porta.

- Admin - Mostra se è attivata o meno la modalità a corto raggio.

- Force - Mostra se la modalità di forza a breve portata è abilitata o meno nell'interfaccia.

- Oper — Mostra se la modalità a corto raggio è attualmente operativa o meno.

- Motivo: il motivo per cui la modalità a corto raggio non è operativa. I valori possibili sono Link Up (LU) e Link Down (LD).

- Lunghezza del cavo VCT: lunghezza del cavo VCT (Virtual Cable Tester) in metri.

Nota: per informazioni su come configurare le impostazioni Ethernet verdi per porta dalla CLI, fare clic qui per istruzioni.

A questo punto, le proprietà Green Ethernet sullo switch sono state visualizzate correttamente dalla CLI.

Configurazione delle proprietà Ethernet verdi su uno switch

Passaggio 1. Accedere alla modalità di configurazione globale dello switch immettendo quanto segue:

Passaggio 2. (Facoltativo) Per abilitare la modalità di rilevamento dell'energia sullo switch, immettere quanto segue:

Nota: In questo esempio, è attivata la modalità di rilevamento dell'energia. Per disabilitare questa funzione, immettere il comando no green-ethernet energy-detect.

Passaggio 3. (Facoltativo) Per abilitare la modalità Short Reach sullo switch, immettere quanto segue:

Nota: Nell'esempio, è attivata la modalità a corto raggio. Per disabilitare questa funzione, immettere il comando no green-ethernet short-reach.

Se è attivata la modalità a corto raggio, la modalità EEE deve essere disattivata.Importante:

Passaggio 4. (Facoltativo) Per abilitare la modalità di disabilitazione dei LED delle porte sullo switch, immettere quanto segue:

Nota: Nell'esempio, i LED delle porte sono disabilitati. Per abilitare i LED delle porte, usare il comando no disable port led.

Passaggio 5. (Facoltativo) Per disabilitare l'EEE sullo switch, immettere quanto segue:

Nota: Nell'esempio, l'EEE è disabilitato. Per abilitare questa funzione, immettere il comando eee enable.

Importante: Se si è connessi in modalità remota allo switch tramite Secure Shell (SSH) o Telnet, si uscirà dalla console e sarà necessario eseguire di nuovo l'accesso per continuare. Se si è connessi direttamente tramite la porta seriale dello switch, si riceveranno notifiche delle attività svolte sullo switch.

A questo punto, le proprietà Green Ethernet sullo switch sono configurate correttamente dalla CLI.

Verifica delle impostazioni Ethernet verdi su uno switch

Passaggio 1. Accedere nuovamente alla console dello switch.

In alternativa, se si è connessi direttamente allo switch, è possibile immettere il comando exit per tornare in modalità di esecuzione privilegiata:

Passaggio 2. In modalità di esecuzione privilegiata, verificare le proprietà Ethernet verdi configurate immettendo quanto segue:

Passaggio 3. Verificare le impostazioni EEE configurate immettendo quanto segue:

Passaggio 4. (Facoltativo) Per salvare le impostazioni configurate nel file della configurazione di avvio, immettere quanto segue:

Passaggio 5. (Facoltativo) Premere Y per Sì o N per No sulla tastiera quando compare il prompt Overwrite file [startup-config]… (Sovrascrivi file [startup-config]).

Nota: nell'esempio, è stato premuto Y.

A questo punto, è necessario verificare correttamente le impostazioni Ethernet verdi sullo switch dalla CLI.