Obiettivo

La pagina Account utente viene utilizzata per configurare più account utente sullo switch. Ciò consente a più utenti di accedere contemporaneamente alla GUI dello switch.

Questo articolo spiega come aggiungere un account utente, modificare una password utente ed eliminare un account utente sugli switch gestiti serie 300.

Dispositivi interessati | Versione software

- Serie Sx300 | 1.3.0.62 (scarica la versione più recente)

Configurazione account utente

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Amministrazione > Account utente. Viene visualizzata la pagina Account utente:

Passaggio 2. Selezionare Abilita nel campo Servizio di recupero password per abilitare il servizio di recupero password. Questa funzione consente a un utente con accesso fisico allo switch di accedere al menu di avvio e avviare il processo di recupero della password. Al termine del processo di avvio, l'utente può accedere allo switch senza credenziali di accesso. Se questa funzione è disabilitata, un utente che ha accesso fisico allo switch può comunque accedere al menu di avvio e avviare il processo di recupero della password. Tuttavia, al termine del processo di ripristino, tutte le configurazioni e i file utente vengono cancellati.

Nota: Se questa funzione è abilitata, chiunque disponga di accesso fisico allo switch può potenzialmente visualizzare i file di configurazione.

Sono disponibili le seguenti opzioni.

- Aggiungi - Aggiunge un account utente.

- Modifica — modifica la password di un account utente.

- Elimina — elimina un account utente.

Aggiungi account utente

Passaggio 1. Fare clic su Add per creare un nuovo account utente. Viene visualizzata la finestra Aggiungi account utente.

Passaggio 2. Inserire un nome utente nel campo Nome utente.

Passaggio 3. Immettere una password per il nome utente nel campo Password.

Passaggio 4. Immettere nuovamente la password nel campo Conferma password.

Il misuratore dell'intensità della password visualizza l'intensità di sicurezza della password immessa.

Nota: Per ulteriori informazioni sul misuratore della forza della password, fare riferimento all'articolo Forza della password sugli switch gestiti serie 200/300.

Passaggio 5. Fare clic sul pulsante di opzione corrispondente al livello di accesso desiderato per il nuovo utente.

- Accesso CLI di sola lettura: all'utente non è consentito accedere all'interfaccia grafica (GUI), ma può accedere ai comandi CLI che non modificano la configurazione dello switch.

- Accesso CLI in lettura/scrittura limitato: all'utente non è consentito accedere all'interfaccia grafica (GUI), ma può accedere ad alcuni comandi CLI che modificano la configurazione dello switch.

- Accesso alla gestione in lettura/scrittura: l'utente può accedere all'interfaccia grafica (GUI) e configurare lo switch.

Passaggio 6. Fare clic su Applica. Viene creato l'account utente.

Modifica password utente

Passaggio 1. Selezionare la casella del nome utente che si desidera modificare.

Passaggio 2. Fare clic su Modifica per modificare la password dell'utente. Viene visualizzata la finestra Modifica account utente.

Passaggio 3. (Facoltativo) Dall'elenco a discesa Nome utente scegliere il nome utente da modificare.

Passaggio 4. Immettere una nuova password per il nome utente specificato nel campo Password.

Passaggio 5. Immettere nuovamente la password nel campo Conferma password.

Il misuratore dell'intensità della password visualizza l'intensità di sicurezza della password immessa.

Nota: Per ulteriori informazioni sul misuratore della forza della password, fare riferimento all'articolo Forza della password sugli switch gestiti serie 200/300.

Passaggio 6. Fare clic sul pulsante di opzione corrispondente al livello di accesso desiderato per il nuovo utente.

- Accesso CLI di sola lettura: all'utente non è consentito accedere all'interfaccia grafica (GUI), ma può accedere ai comandi CLI che non modificano la configurazione dello switch.

- Accesso CLI in lettura/scrittura limitato: all'utente non è consentito accedere all'interfaccia grafica (GUI), ma può accedere ad alcuni comandi CLI che modificano la configurazione dello switch.

- Accesso alla gestione in lettura/scrittura: l'utente può accedere all'interfaccia grafica (GUI) e configurare lo switch.

Passaggio 7. Fare clic su Applica.

Elimina account utente

Passaggio 1. Selezionare la casella del nome utente che si desidera eliminare.

Passaggio 2. Fare clic su Elimina per eliminare l'account utente.

Qui è disponibile un video relativo a questo articolo...

Fare clic qui per visualizzare altre Tech Talks di Cisco