Obiettivi

La VLAN (Virtual LAN) consente a un gruppo di host non connessi allo stesso switch di comunicare come se si trovassero sullo stesso dominio di broadcast. Su un'interfaccia con traffico VLAN, le VLAN devono essere assegnate a quell'interfaccia, altrimenti i pacchetti potrebbero essere scartati.

In questo documento viene spiegato come visualizzare l'appartenenza della VLAN di un'interfaccia sugli switch gestiti serie 300.

Dispositivi interessati

· Switch gestiti serie 300

Visualizzazione delle appartenenze alla VLAN

Passaggio 1. Usare l'utility di configurazione dello switch per scegliere Gestione VLAN > Appartenenza alla porta VLAN. Si apre la pagina Port VLAN Membership (Appartenenza VLAN porta).

Passaggio 2. Selezionare Port o LAG dall'elenco a discesa Interface Type equals to (Tipo di interfaccia uguale a) e fare clic su Go (Vai) per visualizzare le appartenenze alla VLAN su quel tipo di interfaccia.

Passaggio 3. Per ciascuna interfaccia vengono visualizzate le seguenti informazioni:

· Port - Identificatore dell'interfaccia.

· Mode: la modalità VLAN in cui si trova l'interfaccia. Le diverse modalità sono:

- Accesso: tutti i pacchetti vengono trasmessi senza tag e tutti i pacchetti in arrivo vengono associati alla VLAN senza tag a cui l'interfaccia è stata unita. Un'interfaccia in modalità di accesso può essere solo una parte di una VLAN e non deve avere tag.

- Trunk: trasmette pacchetti con e senza tag come configurato. Un'interfaccia in modalità trunk può essere separata da una o più VLAN con tag, ma può essere solo separata da una VLAN senza tag.

- Generale — Trasmette i pacchetti con e senza tag come configurati. Un'interfaccia può essere formata da più VLAN con e senza tag.

· PVID: il PVID (Port VLAN Identifier) identifica la VLAN predefinita per questa interfaccia. Se l'interfaccia è in modalità accesso o in modalità trunk, il PVID sarà una VLAN senza tag. In modalità generale, il PVID può essere una VLAN con o senza tag.

· VLAN operative: elenco delimitato da virgole con le VLAN a cui è unita l'interfaccia. Ogni ID VLAN è seguito da una lettera che indica se la VLAN è contrassegnata, senza tag o utilizzata internamente per questa interfaccia.

- U: l'interfaccia è un membro non codificato della VLAN.

- T: l'interfaccia è un membro tag della VLAN.

- I: l'interfaccia è un membro di una VLAN utilizzata internamente dallo switch per i propri scopi.