Obiettivo

Ethernet verde è una funzione che riduce il consumo di energia sullo switch. In questo modo, lo switch è più eco-compatibile e i costi di esercizio sono ridotti.

In questo documento viene spiegato come configurare Green Ethernet sugli switch gestiti serie 200/300.

Dispositivi interessati

· SF/SG serie 200 e SF/SG serie 300 Managed Switch

Versione del software

· v1.2.7.76

Abilita Ethernet verde globale

Questa sezione spiega come abilitare Ethernet verde su tutte le interfacce degli switch gestiti serie 200/300.

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Gestione porte > Ethernet verde > Proprietà. Viene visualizzata la pagina Proprietà:

Passaggio 2. Nel campo Modalità di rilevamento dell'energia, selezionare la casella di controllo Attiva per attivare la modalità di rilevamento dell'energia su un collegamento inattivo. Per i collegamenti inattivi, questa modalità modifica questi collegamenti in modalità inattiva, ma mantiene lo stato amministrativo della porta su Attivo.  Questa azione riduce il consumo di energia dello switch.

Passaggio 3. Nel campo Corto raggio, selezionare la casella di controllo Abilita per abilitare Corto raggio. Questa funzione consente di risparmiare energia sui cavi di breve lunghezza. Dopo aver analizzato la lunghezza del cavo, il consumo di energia viene regolato.

Nota: nel campo Risparmio energia viene visualizzato il risparmio energetico con Ethernet verde abilitata.

Nota: nel campo Risparmio energetico cumulativo viene visualizzata la quantità di energia risparmiata dall'ultimo riavvio dello switch.

Passaggio 4. (Facoltativo) Nel campo LED porte, per ridurre il consumo energetico, deselezionare la casella di controllo Attiva per disabilitare l'attività dei LED su un'interfaccia.

Passaggio 5. Fare clic su Apply (Applica) per salvare la configurazione.

Nota: dopo questa configurazione, la rete viene temporaneamente disconnessa.

Impostazioni porta Ethernet verde

In questa sezione viene spiegato come abilitare/disabilitare Ethernet verde su un'interfaccia specifica.

Nota: la configurazione Ethernet verde globale deve essere completata correttamente prima che la configurazione della porta Ethernet verde possa avere alcun effetto.

Configurazione a interfaccia singola

In questa sezione viene spiegato come abilitare/disabilitare Ethernet verde su una singola interfaccia.

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Gestione porte > Ethernet verde > Impostazioni porta. Viene visualizzata la pagina Port Settings (Impostazioni porta):

Passaggio 2. Fare clic sul pulsante di opzione dell'interfaccia che si desidera configurare.

Passaggio 3. Fare clic su Modifica. Viene visualizzata la finestra Edit Port Setting.

Passaggio 4. (Facoltativo) Nel campo Rilevamento energia, selezionare la casella di controllo Abilita per abilitare questa funzione sulla porta specifica. Questa funzione sposta i collegamenti inattivi in modalità inattiva per ridurre il consumo di energia e mantenere attivo lo stato amministrativo della porta.

Passaggio 5. (Facoltativo) Nel campo Corto raggio, selezionare la casella di controllo Abilita per abilitare questa funzione sulla porta specifica. Questa funzionalità analizza la lunghezza del cavo e applica le tecniche appropriate al collegamento per ridurre il consumo di energia.

Passaggio 6. Fare clic su Apply (Applica) per salvare la configurazione. Le modifiche vengono apportate alla tabella Port Setting:

Applicazione di una configurazione interfaccia a più interfacce

In questa sottosezione viene illustrato come applicare una configurazione a interfaccia singola a più interfacce.

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Gestione porte > Ethernet verde > Impostazioni porta. Viene visualizzata la pagina Port Settings (Impostazioni porta).

Passaggio 2. Fare clic sul pulsante di opzione dell'interfaccia la cui configurazione si desidera applicare a più interfacce.

Passaggio 3. Fare clic su Copia impostazioni. Viene visualizzata la finestra Copia impostazioni.

Passaggio 4. Nel campo fornito, immettere le interfacce a cui si desidera applicare la configurazione dell'interfaccia su cui si è fatto clic in precedenza. È possibile immettere ciascuna interfaccia per numero o per nome (ad esempio: 1, 2, 3 o GE1, GE2, GE8) oppure è possibile immettere un intervallo di interfacce per numero o per nome (ad esempio: 7-10 o GE7-GE10).

Passaggio 5. Fare clic su Apply (Applica) per salvare la configurazione. Le modifiche vengono visualizzate nella tabella Port Setting (Impostazioni porta):