Obiettivi

Il protocollo SNTP (Simple Network Time Protocol) è un protocollo utilizzato per sincronizzare gli orologi dei dispositivi in una rete di dati. Il protocollo SNTP viene principalmente utilizzato per fornire l'accuratezza degli eventi che si verificano sul dispositivo, ad esempio i syslog. Questo documento spiega come aggiungere un server SNTP sugli switch gestiti serie 200/300.

Dispositivi interessati

- SF/SG serie 200 e SF/SG serie 300 Managed Switch

Versione del software

- 1.3.0.62

Aggiungi server SNTP

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Amministrazione > Impostazioni ora > SNTP Unicast. Viene visualizzata la pagina SNTP Unicast:

Passaggio 2. Selezionare la casella di controllo Enable nel campo SNTP Client unicast per attivare.

Passaggio 3. Fare clic su Apply (Applica) per salvare le impostazioni.

Passaggio 4. Fare clic su Add (Aggiungi) per aggiungere il server SNTP unicast. Viene visualizzata la finestra Add SNTP Server.

Passaggio 5. Fare clic su uno dei seguenti pulsanti di scelta Definizione server per specificare il metodo di identificazione del server.

Passaggio 6. Se si sceglie Per indirizzo IP, fare clic sul pulsante di opzione Versione IP desiderata.

- Per indirizzo IP: il server SNTP è identificato dal relativo indirizzo IP.

- Per nome: il server SNTP è identificato dal nome presente nell'elenco dei server SNTP.

- Versione 6 — indica il tipo di indirizzo IPv6.

- Versione 4 — indica il tipo di indirizzo IPv4.

Nota: i campi IPv6 non sono disponibili perché lo switch non è configurato per l'utilizzo di IPv6. Il documento Configurazione interfaccia IPv6 sugli switch gestiti serie 200/300 può essere utilizzato come riferimento per configurare lo switch per l'utilizzo con IPv6.

Passaggio 7. Se si sceglie il tipo di indirizzo IP versione 6, fare clic sul tipo di indirizzo IPv6 desiderato.

- Collegamento locale — indica che l'indirizzo IPv6 identifica in modo univoco l'host su un singolo collegamento di rete.

- Globale — indica che l'indirizzo IPv6 è un unicast globale visibile e raggiungibile da altre reti.

Passaggio 8. Se si sceglie il tipo di indirizzo IPv6 locale del collegamento, scegliere l'interfaccia locale del collegamento dall'elenco a discesa Interfaccia locale del collegamento.

Nota: se By IP Address viene scelto nel passo 5, immettere l'indirizzo IP del server SNTP nel campo SNTP Server IP Address (Indirizzo IP server SNTP). Se al punto 5 si sceglie Per nome, scegliere il nome del server SNTP dall'elenco a discesa Server SNTP. Se si sceglie Altro dall'elenco a discesa, immettere il nome del server SNTP nel campo adiacente.

Passaggio 11. Selezionare la casella di controllo Abilita per abilitare il polling del server SNTP per le informazioni sull'ora di sistema. Viene eseguito il polling dei server NTP registrati per il polling e l'orologio viene selezionato dal server con il livello di strato più basso.

Passaggio 12. (Facoltativo) Per abilitare l'autenticazione, selezionare la casella Abilita nel campo Autenticazione.

Passaggio 13. Se l'autenticazione è abilitata, selezionare il valore dell'ID della chiave dall'elenco a discesa ID chiave di autenticazione. Le chiavi di autenticazione possono essere create nella pagina Autenticazione SNTP.

Passaggio 14. Fare clic su Applica per aggiungere il server SNTP alla tabella Server SNTP unicast.