Obiettivo

Il limite di velocità in entrata della VLAN consente di limitare la quantità di traffico su una VLAN specifica. È possibile applicare limiti a ciascuna VLAN all'interno della rete per migliorare le prestazioni complessive. In questo documento viene spiegato come configurare il limite della velocità di ingresso della VLAN sugli switch gestiti serie 200/300.

Dispositivi interessati

- SF/SG serie 200 e SF/SG serie 300 Managed Switch

Versione del software

- v1.2.7.76

Configurazione dei limiti di velocità della VLAN

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e selezionare Quality of Service > General > VLAN Ingress Rate Limit. Viene visualizzata la pagina VLAN Ingress Rate Limit:

Passaggio 2. Fare clic su Add. Viene visualizzata la finestra Add VLAN Rate Limit:

Passaggio 3. Nell'elenco a discesa VLAN ID (ID VLAN), scegliere la VLAN per cui configurare i limiti di velocità.

Passaggio 4.  Nel campo CIR (Committed Information Rate), immettere la quantità massima media di dati che la VLAN può accettare. Questo numero è in genere indicato dall'ISP.

Passaggio 5. Nel campo CBS (Committed Burst Size), immettere le dimensioni massime della frammentazione dei dati che possono essere inviati dalla VLAN in un determinato periodo di tempo. Questa quantità di dati può essere inviata anche se supera la larghezza di banda disponibile.

Passaggio 6. Fare clic su Apply (Applica) per salvare la configurazione.

Passaggio 7. (Facoltativo) Per modificare le velocità CIR e CBS di una VLAN, fare clic sul pulsante di opzione della voce da modificare e fare clic su Modifica.

Passaggio 8. (Facoltativo) Per eliminare una voce relativa al limite di velocità in entrata della VLAN, fare clic sul pulsante di opzione della voce da eliminare e fare clic su Elimina.