Introduzione

Cisco Configuration Migration Tool consente di convertire i file di configurazione della generazione precedente di switch Cisco per piccole imprese, quali Sx200, Sx300 e serie Sx500, nei dispositivi più recenti, quali Sx250, Sx350, SG350X e Sx550X.

Configuration Migration Tool eseguirà le conversioni seguenti:

- Aggiornare i nomi delle interfacce in base alle nuove convenzioni di denominazione utilizzate nelle nuove periferiche.

- Durante la conversione delle impostazioni dal dispositivo di origine al dispositivo di destinazione, lo strumento tenterà di mappare i comandi dalle interfacce nel dispositivo di origine alle interfacce che utilizzerebbero lo stesso ruolo nel dispositivo di destinazione.

- Converte i comandi non più supportati in comandi analoghi dalle nuove periferiche.

- Lo strumento tenterà di mantenere la stessa funzionalità tra il comportamento originale e quello nella configurazione aggiornata.

- Rimuovere i comandi per le funzionalità non più supportate.

Per utilizzare il servizio di migrazione della configurazione, eseguire la procedura seguente:

1. Eseguire il backup di un file di configurazione del sistema di uno switch serie Sx200, Sx300 e Sx500 tramite il protocollo HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) o HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure), TFTP (Trivial File Transfer Protocol) o SCP (Secure Copy). La versione corrente del firmware deve essere almeno 1.4.x o superiore. Per istruzioni, fare clic qui.

2. Convertire il file di configurazione utilizzando lo strumento di migrazione della configurazione. A tale scopo, eseguire la procedura descritta in questo articolo.

3. Aggiornare il file di configurazione del sistema di uno switch Sx250, Sx350, SG350X e Sx550X tramite HTTP/HTTPS, TFTP, SCP o USB. La versione corrente del firmware deve essere almeno 2.3.x o superiore. Per istruzioni, fare clic qui.

Obiettivo

In questo documento viene spiegato come usare lo strumento di migrazione della configurazione per convertire un file di configurazione di uno switch di generazione precedente e aggiornare uno switch più recente utilizzando il file di configurazione convertito.

Dispositivi interessati

- Serie Sx200

- Serie Sx250

- Serie Sx300

- Serie Sx350

- Serie SG350X

- Serie Sx500

- Serie Sx550X

Versione del software

- 1.4 o superiore - Sx200, Sx300, Sx500

- 2.3 o superiore — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

Conversione mediante lo strumento di migrazione della configurazione

Passaggio 1. Accedere alla pagina Servizio di migrazione della configurazione.

Passaggio 2. Nell'area Configurazione origine, scegliere un modello di dispositivo dall'elenco a discesa Modello dispositivo di origine. Si tratta del dispositivo utilizzato nel file di configurazione di backup. Nell'esempio, è stato scelto lo switch SG300-28.

Nota: La scelta di un modello di dispositivo di origine determinerà i dispositivi compatibili nell'area dei modelli Destinazione dispositivo.

Passaggio 3. Aprire il file di configurazione di cui è stato eseguito il backup, quindi copiare tutto il contenuto.

Passaggio 4. Incollare il file di configurazione nella casella Configurazione di origine.

Passaggio 5. Nell'area Configurazione aggiornata, scegliere un modello di dispositivo dall'elenco a discesa Modello dispositivo di destinazione. Il file di configurazione di backup verrà convertito per essere utilizzato nello switch. Nell'esempio, è stato scelto SG350X-48MP.

Nota: Nell'elenco a discesa Modello dispositivo di destinazione sono elencati i dispositivi compatibili in base al modello di dispositivo di origine scelto.

Passaggio 6. Fare clic sul pulsante Convert per convertire il file di configurazione di origine nel file di configurazione aggiornato compatibile con il modello di dispositivo di destinazione scelto.

Nella casella di notifica inferiore dovrebbe essere visualizzato il messaggio Conversione completata. per indicare che la conversione è riuscita.

Passaggio 7. Evidenziare il contenuto della casella Configurazione aggiornata e quindi fare clic sul pulsante Copia negli Appunti per copiare il file di configurazione convertito.

Passaggio 8. Aprire un nuovo file di testo e incollare il file di configurazione copiato.

Passaggio 9. Fare clic su File, quindi su Salva.

Passaggio 10. Immettere il nome del file nel campo Salva con nome, quindi salvare il file nel percorso (ad esempio unità locale, server USB, TFTP o SCP) in base al metodo di trasferimento preferito.

Nota: In questo esempio, il file di configurazione aggiornato denominato For SG350X-48MP.txt viene salvato nella cartella Firmware del computer locale.

A questo punto è necessario convertire correttamente il file di configurazione di origine in un file di configurazione aggiornato tramite lo strumento di migrazione della configurazione.

Per aggiornare il file di configurazione del sistema dello switch tramite HTTP/HTTPS, TFTP, SCP o USB, fare clic qui per istruzioni.