Obiettivo

Il protocollo SNMP (Simple Network Management Protocol) è un protocollo standard Internet utilizzato per gestire dispositivi su reti IP. I messaggi SNMP vengono utilizzati per ispezionare e comunicare informazioni sugli oggetti gestiti. SNMP utilizza i MIB (Management Information Base) per archiviare gli oggetti disponibili in uno spazio dei nomi gerarchico o con struttura ad albero che contiene gli OID (Object Identifier). Un OID identifica le informazioni nella gerarchia MIB che possono essere lette o impostate tramite SNMP.

Le viste SNMP sono un sottoinsieme di oggetti MIB che possono essere assegnati a un gruppo di accesso SNMP per controllare i privilegi di scrittura, lettura e notifica degli utenti SNMP sulle informazioni degli oggetti MIB. Una vista è un'etichetta definita dall'utente per un insieme di sottostrutture MIB. Ogni ID di sottostruttura è definito dall'OID della radice delle sottostrutture pertinenti. È possibile utilizzare nomi noti per specificare la radice della sottostruttura desiderata oppure immettere un OID.

In questo documento viene fornito l'elenco degli identificatori di oggetto del modello di tutti gli switch Cisco Small Business.

Dispositivi interessati

- Serie Sx200

- Serie Sx220

- Serie Sx250

- Serie Sx300

- Serie Sx350

- Serie SG350X

- Serie Sx500

- Serie Sx550X

Versione del software

- 1.1.1.2 — Sx220

- 1.4.7.05: Sx200, Sx300, Sx500

- 2.2.8.04 - Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

OID modello Cisco Small Business Switch

Di seguito sono riportati gli OID per gli switch Cisco Small Business.

- Serie Sx200

- Serie Sx220

- Serie Sx250

- Serie Sx300

- Serie Sx350

- Serie SG350X

- Serie Sx500

- Serie Sx550X

Nota: Gli ID oggetto privati si trovano in: enterprise(1).cisco(9).otherEnterprises(6).ciscosb(1).switch001(101).

Serie Sx200 Switch

Nome modello

Descrizione

ID oggetto

SG200-18

16 porte GE + 2 porte combinate speciali GE

9.6.1.88.18.1

SG200-26

24 porte GE + 2 porte combo speciali GE

9.6.1.88.26.1

SG200-26P

24 porte GE + 2 porte combo speciali GE

9.6.1.88.26.2

SG200-50

48 porte GE + 2 porte combo speciali GE

9.6.1.88.50.1

SG200-50P

48 porte GE + 2 porte combo speciali GE

9.6.1.88.50.2

SF200-24

24 porte FE + 2 porte combo speciali GE

9.6.1.87.24.1

SF200-24P

24 porte FE + 2 porte combo speciali GE

9.6.1.87.24.2

SF200-48

48 porte FE + 2 porte combo speciali GE

9.6.1.87.48.1

SF200-48P

FE1-FE48, GE1-GE4. 48 porte FE + 2 porte combo speciali GE

9.6.1.87.48.2

SG200-10FP

Gigabit PoE Smart Switch a 10 porte

9.6.1.88.10.3

SF200-24FP

Smart Switch PoE 10/100 a 24 porte

9.6.1.88.24.3

SG200-26FP

Smart Switch PoE Gigabit a 26 porte

9.6.1.88.26.3

SG200-50FP

Gigabit PoE Smart Switch a 50 porte

9.6.1.88.50.3

Serie Sx220 Switch

Nome modello

Descrizione

ID oggetto

SF220-24

SF220-24 Smart Plus Switch 10/100 a 24 porte

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.24.1

SF220-24P

SF220-24P Smart Plus Switch PoE 10/100 a 24 porte

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.24.2

SF220-48

SF220-48 10-100 Smart Plus Switch a 48 porte

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.48.1

SF220-48P

SF220-48P 10-100 PoE Smart Plus Switch a 48 porte

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.48.2

SG220-26

SG220-26 Gigabit Smart Plus Switch a 26 porte

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.26.1

SG220-26P

SG220-26P Gigabit PoE Smart Plus Switch a 26 porte

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.26.2

SG220-50

SG220-50 Gigabit Smart Plus Switch a 50 porte

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.50.1

SG220-50P

SG220-50P Gigabit PoE Smart Plus Switch a 50 porte

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.50.2

SG220-28

SG220-28 Gigabit Smart Plus Switch a 28 porte

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.28.5

SG220-28MP

SG220-28MP Gigabit PoE Smart Plus Switch a 28 porte

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.28.3

SG220-52

SG220-52 Gigabit Smart Plus Switch a 52 porte

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.52.5

Switch serie Sx250

Nome modello

Descrizione

ID oggetto

SF250-48

SF250-48 10/100 Smart Switch a 48 porte

9.6.1.98.24.1

SF250-48HP

SF250-48HP 10/100 PoE Smart Switch a 48 porte

9.6.1.98.24.4

SG250-10P

SG250-10P Gigabit PoE Smart Switch a 8 porte

9.6.1.97.10.5

SG250-26

SG250-26 Gigabit Smart Switch a 26 porte

9.6.1.97.26.1

SG250-26HP

SG250-26HP Gigabit PoE Smart Switch a 26 porte

9.6.1.97.26.4

SG250-26P

SG250-26P Gigabit PoE Smart Switch a 26 porte

9.6.1.97.26.5

Serie Sx300 Switch

Nome modello

Descrizione

ID oggetto

SG300-10

8 porte GE e 2 porte combo speciali (GE/SFP)

9.6.1.83.10.1

SG300-10MP

8 porte GE e 2 porte combo speciali (GE/SFP)

9.6.1.83.10.3

SG300-10P

8 porte GE e 2 porte combo speciali (GE/SFP)

9.6.1.83.10.2

SG300-20

16 porte GE e 4 porte per applicazioni speciali - 2 uplink e 2 porte combo

9.6.1.83.20.1

SG300-28

24 porte GE e 4 porte speciali - 2 uplink e 2 porte combinate

9.6.1.83.28.1

SG300-28P

24 porte GE e 4 porte speciali, 2 uplink e 2 porte combinate.

9.6.1.83.28.2

SG300-52

48 porte GE e 4 porte speciali - 2 uplink e 2 porte combinate

9.6.1.83.52.1

SF300-08

8 porte FE.

9.6.1.82.08.4

SF302-08

8 porte FE più 2 porte GE

9.6.1.82.08.1

SF302-08MP

8 porte FE più 2 porte GE

9.6.1.82.08.3

SF302-08P

8 porte FE più 2 porte GE

9.6.1.82.08.2

SF300-24

24 porte FE più 4 porte GE speciali - 2 uplink e 2 porte combinate.

9.6.1.82.24.1

SF300-24P

24 porte FE più 4 porte GE speciali - 2 uplink e 2 porte combinate.

9.6.1.82.24.2

SF300-48

48 porte FE più 4 porte GE speciali - 2 uplink e 2 porte combo

9.6.1.82.48.1

SF300-48P

48 porte FE più 4 porte GE speciali - 2 uplink e 2 porte combo

9.6.1.82.48.2

SG300-52P

Switch gestito PoE Gigabit a 52 porte

9.6.1.83.52.2

SG300-52MP

Switch gestito PoE Gigabit a 52 porte

9.6.1.83.52.3

SG300-10SFP

Switch SFP gestito Gigabit a 10 porte

9.6.1.83.10.5

ESW2-350G-52

Switch gestito Gigabit a 52 porte

9.6.1.86.52.1

ESW2-350G-52DC

Switch gestito Gigabit a 52 porte

9.6.1.86.52.6

SF300-24MP

Switch gestito 10/100 PoE a 24 porte

9.6.1.82.24.3

SG300-28MP

Switch gestito PoE Gigabit a 28 porte

9.6.1.83.28.3

SF302-08P

8 porte FE più 2 porte GE

9.6.1.82.08.2

SF302-08PP

Switch gestito 10/100 PoE a 8 porte

9.6.1.82.08.2

SF302-08MPP

Switch gestito 10/100 PoE a 8 porte

9.6.1.82.08.3

SG300-10P

Switch gestito 10/100 PoE a 8 porte

9.6.1.83.10.2

SF300-24PP

Switch gestito 10/100 PoE a 8 porte

9.6.1.82.24.1

SG300-28PP

Switch gestito PoE Gigabit a 10 porte

9.6.1.83.28.2

SF300-24PP

Switch gestito 10/100 PoE a 24 porte

9.6.1.82.24.1

SG300-28PP

Switch gestito PoE Gigabit a 28 porte

9.6.1.83.28.2

SF300-48PP

Switch gestito 10/100 PoE a 48 porte

9.6.1.82.48.2

SG300-28SFP

Switch Gigabit Managed SFP a 28 porte

9.6.1.83.28.5

Switch serie Sx350

Nome modello

Descrizione

ID oggetto

SF350-48

SF350-48 10/100 Managed Switch a 48 porte

9.6.1.96.48.1

SF350-48P

SF350-48P 10/100 PoE Managed Switch a 48 porte

9.6.1.96.48.5

SF350-48MP

SF350-48MP 10/100 PoE Managed Switch a 48 porte

9.6.1.96.48.6

SG350XG-24F

SG350XG-24F Managed Switch impilabile 10G SFP+ a 24 porte

9.6.1.91.24.8

SG350XG-24T

SG350XG-24T Managed Switch impilabile 10GBase-T a 24 porte

9.6.1.91.24.9

SG350XG-48T

SG350XG-48T Switch gestito impilabile 10Gbase-T a 48 porte

9.6.1.91.48.9

SG350XG-2F10

SG350XG-2F10 Managed Switch impilabile da 10G a 12 porte

9.6.1.91.12.9

SG350-10

SG350-10 Gigabit Managed Switch a 10 porte

9.6.1.95.10.3

SG350-10P

SG350-10P Gigabit PoE Managed Switch a 10 porte

9.6.1.95.10.5

SG355-10P

SG355-10P Gigabit PoE Managed Switch a 10 porte

9.6.1.95.10.10

SG350-10MP

SG350-10MP Gigabit PoE Managed Switch a 10 porte

9.6.1.95.10.6

SG350-28

SG350-28 Gigabit Managed Switch a 28 porte

9.6.1.95.28.1

SG350-28P

SG350-28P Gigabit PoE Managed Switch a 28 porte

9.6.1.95.28.5

SG350-28MP

SG350-28MP Gigabit PoE Managed Switch a 28 porte

9.6.1.95.28.6

SG350X serie 350 Switch

Nome modello

Descrizione

ID oggetto

SG350X-24

Switch gestito impilabile Gigabit a 24 porte

9.6.1.94.24.1

SG350X-24P

Switch gestito impilabile PoE Gigabit a 24 porte

9.6.1.94.24.5

SG350X-24MP

Switch gestito impilabile PoE Gigabit a 24 porte

9.6.1.94.24.6

SG350X-48

Switch gestito impilabile Gigabit a 48 porte

9.6.1.94.48.1

SG350X-48P

Switch gestito impilabile PoE Gigabit a 48 porte

9.6.1.94.48.5

SG350X-48MP

Switch gestito impilabile PoE Gigabit a 48 porte

9.6.1.94.48.6

Serie Sx500 Switch

Nome modello

Descrizione

ID oggetto

SF500-24

Switch gestito impilabile 10/100 a 24 porte

9.6.1.80.24.1

SF500-24P

Switch gestito impilabile PoE 10/100 a 24 porte

9.6.1.80.24.2

SF500-48

Switch gestito impilabile 10/100 a 48 porte

9.6.1.80.48.1

SF500-48P

Switch gestito impilabile PoE 10/100 a 48 porte

9.6.1.80.48.2

SG500-28

Switch gestito impilabile Gigabit a 28 porte

9.6.1.81.28.1

SG500-28P

Switch gestito impilabile PoE Gigabit a 28 porte

9.6.1.81.28.2

SG500-52

Switch gestito impilabile Gigabit a 52 porte

9.6.1.81.52.1

SG500-52P

Switch gestito impilabile PoE Gigabit a 52 porte

9.6.1.81.52.2

SG500X-24

Gigabit a 24 porte con switch gestito impilabile da 10 Gigabit a 4 porte

9.6.1.85.24.1

SG500X-24P

Gigabit a 24 porte con switch gestito impilabile PoE da 10 Gigabit a 4 porte

9.6.1.85.24.2

SG500X-48

Gigabit a 48 porte con switch gestito impilabile da 10 Gigabit a 4 porte

9.6.1.85.48.1

SG500X-48P

Gigabit a 48 porte con switch gestito impilabile PoE da 10 Gigabit a 4 porte

9.6.1.85.48.2

ESW2-550X-48

Gigabit a 48 porte con switch gestito impilabile da 10 Gigabit a 4 porte

9.6.1.86.48.1

ESW2-550X-48DC

Gigabit a 48 porte con switch gestito impilabile da 10 Gigabit a 4 porte

9.6.1.86.48.6

SG500-52MP

Switch gestito Max PoE Gigabit a 52 porte

9.6.1.81.5.3.0

ESW2-550X-48DC

Gigabit a 48 porte con switch gestito impilabile da 10 Gigabit a 4 porte

9.6.1.86.48.6

Switch Serie Sx550X

Nome modello

Descrizione

ID oggetto

SF550X-24

Switch gestito impilabile 10/100 a 24 porte

9.6.1.92.24.1

SF550X-24P

Switch gestito impilabile PoE 10/100 a 24 porte

9.6.1.92.24.5

SF550X-24MP

Switch gestito impilabile PoE 10/100 a 24 porte

9.6.1.92.24.6

SF550X-48

Switch gestito impilabile 10/100 a 48 porte

9.6.1.92.48.1

SF550X-48P

Switch gestito impilabile PoE 10/100 a 48 porte

9.6.1.92.48.5

SF550X-48MP

Switch gestito impilabile PoE 10/100 a 48 porte

9.6.1.92.48.6

SG550XG-8F8T

SG550XG-8F8T Switch gestito impilabile da 10 GB a 16 porte

9.6.1.90.16.9

SG550XG-24T

SG550XG-24T Managed Switch impilabile 10GBase-T a 24 porte

9.6.1.90.24.9

SG550XG-24F

Switch impilabile SFP+ Ten Gigabit a 24 porte (2 combinate) con supporto RPS

9.6.1.90.24.8

SG550XG-48T

SG550XG-48T Switch gestito impilabile 10GBase-T a 48 porte

9.6.1.90.48.9