Obiettivo

L'ora del sistema può essere impostata manualmente dall'utente, in modo dinamico da un server SNTP Unicast/Multicast/Anycast, o sincronizzata dal PC su cui è in esecuzione la GUI. Gli orologi di sistema sincronizzati forniscono una struttura di riferimento per tutti i dispositivi della rete. La sincronizzazione dell'ora di rete è fondamentale per la gestione, la protezione e il debug delle reti. L'ora sincronizzata svolge inoltre un ruolo importante nei file system condivisi, in quanto elimina la confusione con le differenze di versione e i tempi di modifica. Lo switch configura sempre l'ora, il fuso orario e la GUI come parte del processo di avvio.

Lo scopo di questo documento è guidare l'utente nell'impostazione e nel reset manuali dell'ora di sistema sugli switch gestiti serie SG200, SG300 e SG500.

Dispositivi interessati

SG200

SG300

SG500

Versione del software

•1.3.0.59

Impostazione dell'ora di sistema

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web. Il nome utente predefinito è "cisco" e la password predefinita è "cisco".

Passaggio 2. Passare a Amministrazione > Impostazioni ora > Ora di sistema. Viene visualizzata la pagina Ora di sistema:

Nella parte superiore della pagina sono visualizzati i seguenti campi:

· Actual Time (Static) - Visualizza l'ora effettiva sul dispositivo e il fuso orario, se specificato.

· Ultimo server sincronizzato: visualizza le informazioni dal server SNTP (Simple Network Time Protocol), inclusi l'indirizzo, lo strato e il tipo di server. Se il dispositivo non si connette a un server SNTP, in questo campo viene visualizzato "Non sincronizzato".

Passaggio 3. In Impostazioni manuali immettere la data corrente nel campo Data.

Nota: Se si fa clic su "qui" nella frase sopra il campo Data, vengono automaticamente ottenute le impostazioni di ora memorizzate nel computer. Se si fa clic su, andare al passaggio 5.

Passaggio 4. Inserire l'ora corrente nel campo Ora locale.

Passaggio 5. (Facoltativo) In Impostazioni fuso orario selezionare la casella di controllo Abilita accanto a Ottieni fuso orario da DHCP se si desidera abilitare la configurazione dinamica del fuso orario dal server DHCP.

Nota: L'abilitazione di questa funzione comporta il ripristino delle impostazioni manuali immesse nei passi 3 e 4. Se si abilita questa funzione, andare al passo 8

Passaggio 6. Selezionare l'opzione Offset fuso orario desiderata dal menu a discesa.

Passaggio 7. Inserire l'acronimo del fuso orario accanto al campo Acronimo fuso orario.

Passaggio 8. Nella sezione Impostazioni ora legale, selezionare la casella di controllo Abilita per abilitare la regolazione automatica dell'ora corrente per l'ora legale.

Passaggio 9. Nel campo Scostamento set di tempi, immettere il numero di minuti di scostamento da GMT compreso tra 1 e 1440. Il valore predefinito è 60.

Passaggio 10. Nel campo Tipo di risparmio ora legale selezionare il tipo di risparmio ora da implementare.

Le impostazioni sono definite come segue:

· USA - Imposta l'ora legale su USA. Se selezionato, andare al passo 13.

· Europeo - Imposta l'ora legale come standard dell'Unione Europea (valido anche per altri paesi che utilizzano questo standard). Se selezionato, andare al passo 13.

· Per date - Imposta manualmente l'ora legale - in genere per un paese diverso dagli Stati Uniti o dall'Unione Europea (elencati sopra). In questo modo è possibile personalizzare ogni anno l'avvio e l'arresto dell'ora legale.

· Ricorrente: l'ora legale si verifica alla stessa data ogni anno.

Passaggio 11. (Facoltativo) Se è stato scelto il tipo "Per date", immettere l'ora e la data in cui si effettua il risparmio in base all'ora legale.

· Da - Giorno e ora di inizio dell'ora legale.

· A - Giorno e ora di fine della DST.

Passaggio 12. (Facoltativo) Se è stato scelto il tipo "Ricorrente", immettere le informazioni appropriate nei campi evidenziati Da e A.

· Da: seleziona la data di inizio dell'ora legale ogni anno.

- Giorno della settimana in cui l'ora legale inizia ogni anno.

- Settimana: settimana nel mese in cui inizia l'ora legale ogni anno.

- Mese - Mese dell'anno in cui l'ora legale inizia ogni anno.

- Ora - Ora in cui l'ora legale inizia ogni anno.

· A - Data di fine anno dell'ora legale.

- Giorno della settimana in cui l'ora legale termina ogni anno.

- Settimana - Settimana del mese in cui l'ora legale termina ogni anno.

- Mese - Mese dell'anno in cui l'ora legale termina ogni anno.

- Tempo - Tempo in cui l'ora legale termina ogni anno.

Passaggio 13. Fare clic su Applica. I valori dell'ora di sistema vengono scritti nel file di configurazione corrente.