Obiettivo

SNTP (Simple Network Time Protocol) è un protocollo che consente di sincronizzare l'orologio dei computer della rete durante il trasferimento dei dati via Internet. Un anycast è una connessione tra un client e un elenco di indirizzi. Una connessione multicast è una connessione uno-a-molti che invia periodicamente un messaggio non richiesto a un indirizzo di broadcast locale IPv4 o IPv6 corrispondente o a un indirizzo di gruppo multicast e che è in ascolto su tale indirizzo.

Lo scopo di questo documento è spiegare come configurare il protocollo SNTP Multicast/Anycast sugli switch SF/SG 200 e SF/SG 300.

Nota: per configurare SNTP Multicast/Anycast, è necessario abilitare prima un server SNTP per fornire l'ora. Per informazioni su come eseguire questa operazione, fare riferimento all'articolo Configurazione dell'ora di sistema sugli switch gestiti serie 200/300.

Dispositivi interessati

· SF/SG serie 200 e SF/SG serie 300 Managed Switch

Versione del software

· v1.2.7.76

Configurazione Multicast/Anycast

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e selezionare Si apre la pagina Amministrazione > Impostazioni temporali > Multicast SNTP/Anycast.SNTP Multicast/Anycast:

Passaggio 2. Selezionare la casella di controllo SNTP Multicast Client Mode (Client Broadcast Reception) per abilitare la modalità client multicast SNTP. In questa modalità, lo switch invia i pacchetti di richiesta di tempo a tutti i server SNTP della rete e attende una risposta.

Passaggio 3. Selezionare la casella di controllo SNTP Anycast Client Mode (Trasmissione broadcast client) per abilitare la modalità client SNTP Anycast. In questa modalità, lo switch invia query ai server SNTP configurati manualmente e attende una risposta.

Passaggio 4. Fare clic su Apply (Applica) per salvare la configurazione.