Obiettivi

Il profilo di accesso funge da altro livello di protezione per lo switch. I profili di accesso possono contenere fino a 128 regole per aumentare la protezione. Ogni regola contiene un'azione e un criterio. Se il metodo di accesso non corrisponde al metodo di gestione, l'utente viene bloccato e non può accedere allo switch.

In questo documento viene spiegato come configurare le regole di profilo sugli switch gestiti serie 200/300.

Dispositivi interessati

· SF/SG serie 200 e SF/SG serie 300 Managed Switch

Versione del software

· v1.2.7.76

Configurazione profili di accesso

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Sicurezza > Metodo di accesso alla gestione > Regole profilo. Viene visualizzata la pagina Regole profili:

Passaggio 2. Selezionare la casella di controllo Filtro per visualizzare il nome del profilo di accesso creato nella pagina Profilo di accesso.

Passaggio 3. Selezionare il profilo di accesso desiderato dall'elenco a discesa Nome profilo di accesso uguale a.

Passaggio 4. Fare clic su Go per visualizzare il profilo di accesso desiderato.

Passaggio 5. (Facoltativo) Per avviare una nuova ricerca, fare clic su Cancella filtro.

Aggiungi regola di profilo

Passaggio 1. Selezionare la casella di controllo corrispondente al profilo di accesso a cui si desidera aggiungere una regola.

Passaggio 2. Fare clic su Add. Viene visualizzata la finestra Aggiungi regola profilo.

Passaggio 3. (Facoltativo) Per aggiungere una regola di profilo a un nome di profilo diverso, scegliere il nome del profilo desiderato dall'elenco a discesa Nome profilo di accesso.

Passaggio 4. Immettere la priorità della regola nel campo Priorità regola. La priorità della regola corrisponde ai pacchetti con le regole. Le regole con priorità inferiore vengono controllate per prime. Se un pacchetto soddisfa una regola, viene eseguita l'azione desiderata.

Passaggio 5. Fare clic sul pulsante di opzione corrispondente al metodo di gestione desiderato nel campo Metodo di gestione. Il metodo di accesso utilizzato dall'utente deve corrispondere al metodo di gestione per l'azione da eseguire.

· Tutti - Tutti i metodi di gestione vengono assegnati al profilo di accesso.

· Telnet: il metodo di gestione Telnet viene assegnato alla regola. Solo gli utenti con un metodo di profilo di accesso riunione Telnet possono accedere al dispositivo.

· SSH (Secure Telnet): il metodo di gestione SSH è assegnato al profilo. Solo gli utenti con un profilo di accesso riunione Telnet protetto possono accedere al dispositivo.

· HTTP: il metodo di gestione HTTP viene assegnato al profilo. Solo gli utenti con il metodo di profilo di accesso alla riunione HTTP possono accedere al dispositivo.

· HTTP protetto (SSL): il metodo di gestione HTTPS viene assegnato al profilo. Solo gli utenti con il metodo di profilo di accesso alla riunione HTTPS possono accedere al dispositivo.

· SNMP: il metodo di gestione SNMP viene assegnato al profilo. Gli utenti che dispongono solo del metodo di accesso alle riunioni SNMP possono accedere al dispositivo.

Passaggio 6. Scegliere l'azione da allegare alla regola dai pulsanti di opzione Azione. I valori possibili per l'azione sono:

· Permit (Autorizzazione): l'accesso allo switch è consentito.

· Nega: accesso negato allo switch.

Passaggio 7. Fare clic sul pulsante di scelta desiderato corrispondente al tipo di interfaccia desiderato nel campo Si applica all'interfaccia per definire l'interfaccia per il profilo di accesso.

· All: include tutte le interfacce, ad esempio porte, VLAN e LAG.

Nota: i LAG sono collegamenti logici che combinano più collegamenti fisici per fornire una maggiore larghezza di banda.

· Definito dall'utente - Si applica solo all'interfaccia desiderata per l'utente.

- Port: selezionare la porta dall'elenco a discesa Port per la quale definire il profilo di accesso.

- LAG - Selezionare il LAG dall'elenco a discesa LAG per il quale definire il profilo di accesso dall'elenco a discesa LAG.

- VLAN: selezionare la VLAN dall'elenco a discesa VLAN per cui definire il profilo di accesso dall'elenco a discesa VLAN.

Passaggio 8. Fare clic sul pulsante di opzione Source IP Address per abilitare l'indirizzo IP di origine dell'interfaccia. Sono disponibili due valori:

· Tutti: include tutti gli indirizzi IP.

· Definito dall'utente: si applica solo all'indirizzo IP desiderato per l'utente.

- Versione 6 — Per indirizzi IP versione 6.

- Versione 4 — Per indirizzi IP versione 4.

Passaggio 9. Se nel passaggio 7 è stata scelta l'opzione Definito dall'utente, immettere l'indirizzo IP del dispositivo nel campo Indirizzo IP.

Passaggio 10. Fare clic su un pulsante di scelta nel campo Maschera di una delle opzioni per definire la maschera di rete. Le opzioni disponibili sono:

· Network Mask: consente di immettere la subnet mask che corrisponde all'indirizzo IP nel formato decimale con punti.

· Lunghezza prefisso — immettere la lunghezza del prefisso della subnet mask che corrisponde all'indirizzo IP.

Passaggio 11. Fare clic su Apply (Applica).

Passaggio 12. (Facoltativo) Per modificare un profilo di accesso corrente, selezionare la casella di controllo del nome del profilo di accesso che si desidera modificare e fare clic su Modifica.

Passaggio 13. (Facoltativo) Per eliminare un profilo di accesso, selezionare la casella di controllo del profilo di accesso che si desidera eliminare e fare clic su Elimina.