Obiettivo

La VLAN (Virtual LAN) consente a un gruppo di host non connessi allo stesso switch di comunicare come se si trovassero sullo stesso dominio di broadcast. Su un'interfaccia con traffico VLAN, le VLAN devono essere assegnate a quell'interfaccia, altrimenti i pacchetti potrebbero essere scartati. Quando il protocollo GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) è abilitato per un'interfaccia, le VLAN possono essere assegnate dinamicamente e non è necessario assegnarle manualmente.

Questo documento spiega come configurare la VLAN nativa sugli switch serie 200/300.

Dispositivi interessati

•Switch serie 200

•Switch serie 300

Configurazione VLAN nativa

Passaggio 1. Nell'utility di configurazione Web, scegliere Gestione VLAN > Impostazioni VLAN predefinite. Viene visualizzata la pagina Default VLAN Settings (Impostazioni VLAN predefinite):

Passaggio 2. Nel campo Default VLAN ID After Reboot (ID VLAN predefinito dopo il riavvio), immettere la VLAN che è il numero di ID della VLAN nativa.

Passaggio 3. Nell'utility di configurazione Web, scegliere Amministrazione > Interfaccia di gestione > Interfaccia IPv4. Viene visualizzata la pagina Interfaccia IPv4:

Passaggio 4. Selezionare la VLAN che si desidera diventi la VLAN di gestione/VLAN nativa nell'elenco a discesa VLAN di gestione.

Passaggio 5. Assegnare un indirizzo IP alla VLAN di gestione nel campo Indirizzo IP.

Passaggio 6. Fare clic su Apply (Applica) per salvare le impostazioni.