Obiettivo

Per impostazione predefinita, uno switch gestito serie 200/300 può essere configurato tramite l'utility di configurazione di tramite un browser Web. La connettività tra l'amministratore e lo switch non è crittografata. È possibile abilitare il servizio Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) che funziona con il protocollo SSL (Secure Sockets Layer) per offrire all'amministratore una connessione più sicura al browser Web con l'utilità di configurazione dello switch. In questo articolo viene spiegato come abilitare il servizio HTTPS sugli switch gestiti serie 200/300.

Dispositivi interessati

· SF/SG serie 200 e SF/SG serie 300 Managed Switch

Versione del software

•1.3.0.62

Abilita servizio HTTPS

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Sicurezza > Servizi TCP/UDP. Viene visualizzata la pagina Servizi TCP/UDP:

Passaggio 2. Selezionare la casella di controllo Servizio HTTPS per abilitare l'accesso dell'interfaccia utente grafica tramite SSL.

Passaggio 3. Fare clic su Applica per abilitare immediatamente il servizio HTTPS.