Obiettivo

La VLAN predefinita viene creata per impostazione predefinita quando lo switch è acceso, tutte le interfacce sono impostate sulla modalità trunk e sono membri senza tag della VLAN predefinita, che fornisce all'amministratore il libero accesso per connettersi all'utilità di configurazione e configurare lo switch. Non è possibile eliminare la VLAN predefinita, ma è possibile modificare l'ID VLAN predefinito che garantisce la sicurezza dello switch, in quanto uno switch crea sempre una VLAN predefinita 1. Se si modifica l'ID VLAN predefinito con un numero diverso, lo switch assegna a tutte le interfacce il nuovo ID VLAN predefinito e imposta tutte le interfacce come membri senza tag della nuova VLAN predefinita. In questo modo, la sicurezza viene aggiunta allo switch perché il valore predefinito dell'ID VLAN è diverso da 1.

In questo documento viene spiegato come configurare la VLAN predefinita sugli switch gestiti serie 200/300.

Dispositivi interessati

· SF/SG serie 200 e SF/SG serie 300 Managed Switch

Versione del software

•1.3.0.62

Configurazione dell'ID VLAN predefinito

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e selezionare Gestione VLAN > Impostazioni VLAN predefinite. Viene visualizzata la pagina Default VLAN Settings (Impostazioni VLAN predefinite):

Passaggio 2. Immettere l'ID VLAN predefinito nel campo ID VLAN predefinito dopo il riavvio.

Passaggio 3. Fare clic su Apply (Applica) per salvare il nuovo ID VLAN predefinito.

Nota: l'ID VLAN corrente diventa effettivo finché lo switch non viene riavviato.