Obiettivo

Una coda viene utilizzata per archiviare il traffico finché lo switch non è libero di elaborarlo.  Ogni porta/gruppo di continuità sullo switch ha quattro code di ingresso e quattro di uscita.  La velocità in uscita è la velocità con cui i pacchetti vengono inviati dallo switch.  È possibile eseguire un limite di velocità in uscita per ogni coda e per ogni porta. Ciò significa che la velocità di uscita può essere limitata per ciascuna coda specifica su ciascuna porta dello switch.  Il ridimensionamento in uscita è una forma di limite di velocità in uscita.  Il ridimensionamento in uscita è utile quando una destinazione si aspetta un flusso uniforme di dati in contrapposizione a picchi irregolari di dati. Lo switch può limitare tutti i frame ad eccezione dei frame di gestione. In questo documento viene spiegato come configurare il traffic shaping per coda sugli switch serie 200/300.

Dispositivi interessati

· SF/SG serie 200 e SF/SG serie 300 Managed Switch

Versione del software

•1.3.0.62

Configura egress Shaping per coda

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Qualità del servizio > Generale > Forma in uscita per coda. Viene visualizzata la pagina Forma in uscita per coda:

Passaggio 2. Dall'elenco a discesa Interface Type (Tipo di interfaccia), selezionare Port (Porta) per visualizzare un elenco di porte oppure LAG per visualizzare un elenco di aggregazioni di collegamenti, quindi fare clic su Go (Vai).

Passaggio 4. Fare clic sul pulsante di opzione della porta/LAG che si desidera modificare.

Passaggio 5. Fare clic su Modifica per modificare i parametri.  Viene visualizzata la finestra Modifica forma in uscita per coda:

Passaggio 6. Fare clic su Port per scegliere una porta specifica o su LAG per scegliere un'aggregazione di collegamenti (bundle di porte).

Passaggio 7. Dall'elenco a discesa Interface (Interfaccia), selezionare la porta o il LAG che si desidera modificare.

Passaggio 8. Per le code da 1 a 4, selezionare la casella di controllo Abilita per ciascuna coda per la quale si desidera abilitare il dimensionamento in uscita.

Passaggio 10. Nel campo CIR (Committed Information Rate), immettere la velocità massima di invio dei dati in kilobit al secondo (kbps). Il valore è compreso tra 64 e 1000000 kpbs.

Passaggio 11. Nel campo Dimensione burst impegnata (CBS, Committed Burst Size), immettere la dimensione massima della burst dei dati che è possibile inviare in byte. Il valore è compreso tra 4096 e 16762902 byte. CBS è la quantità di dati che può essere inviata se una frammentazione di dati supera il CIR.

Passaggio 12. Fare clic su Applica per salvare le impostazioni e quindi su Chiudi per uscire dalla finestra Modifica forma in uscita per coda oppure fare clic su Chiudi per ignorare le impostazioni.

Copia Shaping in uscita per coda

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Qualità del servizio > Generale > Forma in uscita per coda. Viene visualizzata la pagina Forma in uscita per coda:

Passaggio 2. Dall'elenco a discesa Interface Type (Tipo di interfaccia), selezionare Port (Porta) per visualizzare un elenco di porte oppure LAG per visualizzare un elenco di aggregazioni di collegamenti, quindi fare clic su Go (Vai).

Passaggio 4. Fare clic sul pulsante di opzione della porta/LAG che si desidera modificare.

Passaggio 5. Fare clic su Copy Settings (Copia impostazioni) per copiare le impostazioni della porta/del LAG selezionato su un'altra porta/un altro LAG.  Viene visualizzata la finestra Copia impostazioni:

Passaggio 6. Nel campo Copy configuration (Copia configurazione), immettere le porte/i LAG su cui si desidera copiare le impostazioni della porta selezionata.

Passaggio 7. Fare clic su Apply (Applica) per salvare le impostazioni oppure su Close (Chiudi) per ignorarle.