Obiettivo

Gli switch gestiti serie 200/300 sono dotati di macro preconfigurate per Smartport. Queste macro sono un insieme di comandi impostati per configurare automaticamente il dispositivo rilevato da Smartport. Gli switch gestiti serie 200/300 consentono di modificare fino a due parametri di una determinata macro. È possibile modificare questi parametri in modo che una particolare macro possa adattarsi meglio alle esigenze della rete. Questo articolo spiega come modificare una macro Smartport Type sugli switch gestiti serie 200/300.

Dispositivi interessati

· SF/SG serie 200 e SF/SG serie 300 Managed Switch

Versione del software

•1.3.0.62

Modificare una macro per il tipo Smartport

Passaggio 1. Accedete all'utilità di configurazione Web e scegliete Smartport > Impostazioni tipo Smartport. Viene visualizzata la pagina Impostazioni tipo Smartport:

Passaggio 2. (Facoltativo) Per visualizzare una macro, fare clic sul pulsante di opzione del tipo di macro e scegliere Visualizza origine macro.

Passaggio 3. Fare clic sul pulsante di opzione della macro che si desidera modificare.

Passaggio 4. Fare clic su Edit (Modifica). Viene visualizzata la finestra Modifica impostazione tipo di macro.

Passaggio 5. (Facoltativo) Se si desidera modificare una macro diversa da quella scelta nel campo Tipo porta, scegliere la macro desiderata dall'elenco a discesa.

Nota: nel campo Nome macro viene visualizzato il nome della macro che si è scelto di modificare.

Passaggio 6. Nel campo Tipo di macro fare clic su uno dei pulsanti di opzione disponibili per scegliere il tipo di macro:

· Macro incorporata — macro incorporata predefinita.

· Macro definita dall'utente — Macro creata dall'utente dalla modalità CLI (Command Line Interface). Questo pulsante di opzione è disponibile solo se allo switch viene aggiunta una macro definita dall'utente tramite la CLI.

- Macro definita dall'utente - Selezionare dall'elenco a discesa una macro definita dall'utente.

Passaggio 7. Nel campo Parametri macro è possibile modificare al massimo due set di parametri della macro. Il terzo parametro è relativo alla VLAN voce predefinita. I parametri disponibili sono:

· Nome parametro - Visualizza il nome del parametro.

· Valore parametro - Visualizza il valore impostato per il parametro. Per modificare questo valore, immettere il nuovo valore del parametro nel campo Valore parametro.

· Descrizione parametro - Visualizza la descrizione di questo parametro.

Passaggio 8. Fare clic su Apply (Applica) per salvare la configurazione.

L'immagine seguente mostra le modifiche apportate dopo la configurazione.