Obiettivo

In questo documento viene spiegato come configurare un indirizzo IPv4 per avere accesso come amministratore agli switch gestiti serie 200. Con questo indirizzo IPv4 configurato, è possibile accedere allo switch per eseguire diverse attività amministrative, tramite TELNET o l'utility di configurazione Web.

Dispositivi interessati

· SF/SG serie 200 Managed Switch

Versione del software

•1.3.0.62

Configurazione dell'interfaccia IPv4 dinamica

In questa sezione viene spiegato come abilitare gli indirizzi dinamici IPv4 sulla serie 200 Managed.

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e selezionare Amministrazione > Interfaccia di gestione > Interfaccia IPv4. Viene visualizzata la pagina Interfaccia IPv4:

Passaggio 2. Selezionare la VLAN di gestione utilizzata per accedere allo switch in modalità TELNET o tramite l'utility di configurazione Web dall'elenco a discesa VLAN di gestione.

Passaggio 3. Fare clic su Dinamico nel campo Tipo di indirizzo IP per consentire allo switch di assegnare dinamicamente gli indirizzi IP.

Passaggio 4. (Facoltativo) Nel campo Rinnova indirizzo IP ora, per ottenere un nuovo indirizzo IP, selezionare la casella di controllo Rinnova indirizzo IP ora.

Passaggio 5. Fare clic su Apply (Applica) per salvare la configurazione.

Configurazione dell'interfaccia IPv4 statica

Questa sezione spiega come configurare gli indirizzi IP statici sugli switch Manage serie 200.

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e selezionare Amministrazione > Interfaccia di gestione > Interfaccia IPv4. Viene visualizzata la pagina Interfaccia IPv4:

Passaggio 2. Selezionare la VLAN di gestione utilizzata per accedere allo switch in modalità TELNET o tramite l'utility di configurazione Web dall'elenco a discesa VLAN di gestione.

Passaggio 3. Fare clic su Static (Statico) per configurare gli indirizzi IPv4 statici nel campo IP Address Type (Tipo di indirizzo IP).

Passaggio 4. Immettere l'indirizzo IPv4 desiderato nel campo Indirizzo IP.

Passaggio 5. Fare clic sul pulsante di scelta di una delle opzioni disponibili nel campo Maschera per immettere l'indirizzo della subnet mask:

· Network Mask: consente di immettere la subnet mask che corrisponde all'indirizzo IP immesso al punto 4.

· Lunghezza prefisso — consente di immettere la subnet mask dell'indirizzo IP immesso al punto 4 nel formato del prefisso.

Passaggio 6. Fare clic sul pulsante di opzione di una delle opzioni disponibili per definire l'indirizzo IP del gateway predefinito nel campo Gateway predefinito di amministrazione:

· Definito dall'utente: consente di configurare un gateway predefinito. Immettere l'indirizzo IP corretto nel campo adiacente.

· Nessuno: fare clic su questa opzione se non è configurato alcun gateway predefinito.

Nota: nel campo Gateway predefinito operativo viene visualizzato l'indirizzo IP del gateway predefinito corrente.

Passaggio 7. Fare clic su Apply (Applica) per salvare la configurazione.