Obiettivo

La qualità del servizio (QoS) di un dispositivo di rete controlla la priorità del traffico in uscita. Quando si verifica una congestione del traffico, QoS determina la coda da inviare per prima e quelle che possono essere eliminate.

L'obiettivo di questo documento è spiegare come configurare la coda QoS sugli switch gestiti serie 200 e 300

Dispositivi interessati

· SF/SG serie 200 e SF/SG serie 300 Managed Switch

Versione del software

•1.3.0.62

Configurazione della coda QoS

Passaggio 1. Accedete all'utility di configurazione Web e scegliete Qualità del servizio > Generale > Coda. Viene visualizzata la pagina Coda:

· Coda: ogni interfaccia ha quattro code, da 1 a 4.

· Metodo di pianificazione - Determina la modalità di impostazione della priorità.

- Priorità rigorosa: il traffico viene trasmesso per primo dalla coda con priorità più alta. La coda numero 4 ha la priorità più alta e la coda numero 1 ha la priorità più bassa.

- WRR (Weighted Round Robin) - Il traffico viene inviato in proporzione al peso della coda. Maggiore è il peso della coda, maggiore sarà il traffico inviato (il numero di coda 4 è il più alto).

- WRR Weight — Immettere un WRR weight solo se è selezionato WRR.

- % larghezza di banda WRR: rappresenta la percentuale del peso WRR e mostra la quantità di larghezza di banda assegnata alla coda.

Passaggio 2. Fare clic sul pulsante di opzione appropriato per definire la priorità di ciascuna coda.

Nota: è possibile utilizzare sia Strict Priority per le code superiori che WRR per le code inferiori.  Tutto il traffico in una coda con priorità rigida verrà inviato prima dell'invio del traffico in una coda in WRR.

Passaggio 3. Fare clic su Applica per salvare le impostazioni o su Annulla per annullare le modifiche.