Obiettivo

Cisco Discovery Protocol (CDP) è un protocollo proprietario di Cisco Link Layer che consente ai dispositivi Cisco di comunicare indipendentemente dalla connettività IP. Viene utilizzato principalmente per comunicare indirizzi di protocollo e funzionalità dei dispositivi. Il CDP invia frame che contengono valori TLV (Type Length Values), che sono proprietà diverse della porta e/o della connessione.

Questo documento spiega le informazioni visualizzate nella pagina CDP Neighbor Information sugli switch gestiti serie 200/300.

Dispositivi interessati

· SF/SG serie 200 e SF/SG serie 300 Managed Switch

Versione del software

•1.3.0.62

Informazioni router adiacenti CDP

Questa sezione spiega come accedere alla pagina CDP Neighbor Information e descrive le informazioni fornite dal protocollo CDP su dispositivi collegati, router adiacenti e switch.

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Amministrazione > Rilevamento - CDP > Informazioni router CDP. Viene visualizzata la pagina CDP Neighbor Information (Informazioni router adiacenti CDP):

Passaggio 2. (Facoltativo) Per filtrare le informazioni sui router adiacenti connessi a una determinata interfaccia, nel campo Filtro selezionare la casella di controllo Filtro, scegliere un'interfaccia dall'elenco a discesa Interfaccia locale uguale a e fare clic su Vai.

Passaggio 3. (Facoltativo) Per cancellare una ricerca filtro, fare clic su Cancella filtro.

Passaggio 4. (Facoltativo) Per cancellare la tabella CDP delle informazioni sui router adiacenti, fare clic su Cancella tabella.

Passaggio 5. (Facoltativo) Per aggiornare la tabella delle informazioni sui router adiacenti CDP, fare clic su Aggiorna.

Viene visualizzata una tabella con tutti i dispositivi con cui lo switch ha creato una relazione CDP. Visualizza informazioni di base per ciascun dispositivo adiacente.

· ID dispositivo - Visualizza l'indirizzo MAC o il numero di serie del dispositivo adiacente.

· Interfaccia locale: visualizza la porta fisica a cui è collegato il dispositivo adiacente sullo switch locale.

· Versione annuncio — visualizza la versione di CDP utilizzata.

· Durata (in secondi): visualizza il tempo trascorso dalla ricezione di un pacchetto CDP.

· Funzionalità: visualizza il tipo di operazioni eseguibili dal dispositivo adiacente.

· Piattaforma: visualizza il nome della piattaforma, il numero e l'ID del prodotto (PID) del dispositivo adiacente.

· Neighbor Interface: visualizza la porta del dispositivo adiacente a cui è collegato lo switch.

Passaggio 6. Per visualizzare informazioni dettagliate su un dispositivo adiacente, fare clic sul pulsante di opzione del dispositivo e quindi su Dettagli. Viene visualizzata la finestra Dettagli router adiacenti CDP.

· Device ID TLV: visualizza l'indirizzo MAC o il numero di serie del dispositivo adiacente.

· Interfaccia locale: visualizza la porta fisica a cui è collegato il dispositivo adiacente sullo switch locale.

· Versione annuncio — visualizza la versione di CDP in uso.

· Durata (TTL): visualizza, in secondi, il tempo di ricezione di un pacchetto CDP.

· Funzionalità: visualizza il tipo di operazioni eseguibili dal dispositivo adiacente.

· Piattaforma: visualizza il nome della piattaforma, il numero e l'ID del prodotto (PID) del dispositivo adiacente.

· Neighbor Interface: visualizza la porta del dispositivo adiacente a cui è collegato lo switch.

· VLAN nativa: visualizza la VLAN nativa della porta sul dispositivo adiacente.

· Duplex: visualizza se la porta sul dispositivo adiacente funziona in modalità full o half-duplex.

· Indirizzi — visualizza gli indirizzi a livello di rete assegnati sul dispositivo adiacente.

· Potenza assorbita: visualizza la quantità di energia consumata sull'interfaccia del dispositivo adiacente.

· Versione: visualizza il firmware attualmente in esecuzione sul dispositivo adiacente.