Obiettivo

IGMP (Internet Group Management Protocol) è un protocollo progettato per scopi multicast. Con IGMP è possibile stabilire l'appartenenza a gruppi tra utenti diversi all'interno di una rete. IGMP è utilizzato principalmente per lo streaming multimediale, come la video-chat, tra utenti diversi (utenti uno-a-molti o molti-a-molti) in una rete. Lo snooping, d'altra parte, è il termine utilizzato quando una terza parte in una comunicazione ascolta o osserva il traffico dati della connessione corrente. Pertanto, lo snooping IGMP è un processo che ascolta specificamente il traffico multicast. Per impostazione predefinita, gli switch gestiti serie 300 inoltrano tutti i frame multicast a tutte le porte assegnate a una VLAN specifica. Questo comportamento non è sicuro e i frame multicast potrebbero finire nel posto sbagliato. È possibile abilitare lo snooping IGMP per inoltrare il traffico multicast solo ai client multicast già registrati su porte specifiche dello switch. In questo modo, i frame multicast vengono inoltrati solo a un client multicast specifico all'interno di una VLAN, anziché a tutti gli utenti della VLAN.

L'obiettivo di questo documento è mostrare come configurare lo snooping IGMP sugli switch gestiti serie 200/300.

Dispositivi interessati

· SF/SG serie 200 e SF/SG serie 300 Managed Switch

Versione del software

•1.3.0.62

Abilita Bridge Multicast

Affinché lo snooping IGMP funzioni, è necessario abilitare il bridge multicast.

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Multicast > Proprietà. Viene visualizzata la pagina Proprietà:

Passaggio 2. Nel campo Stato filtro multicast bridge selezionare la casella di controllo Attiva.

Passaggio 3. Fare clic su Apply (Applica).

Nota: per informazioni su come configurare le proprietà multicast, fare riferimento all'articolo Configurazione delle proprietà multicast sugli switch gestiti serie 300.

Configurazione dello snooping IGMP su una VLAN

Configurazione dello snooping IGMP su una singola VLAN

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Multicast > Snooping IGMP. Viene visualizzata la pagina Snooping IGMP:

Passaggio 2. Selezionare Enable per avviare lo snooping IGMP a livello globale.

Passaggio 3. Fare clic su Apply (Applica).

Passaggio 4. Fare clic sul pulsante di opzione corrispondente alla VLAN su cui si desidera applicare lo snooping IGMP.

Passaggio 5. Fare clic su Modifica.

Viene visualizzata la finestra Modifica snooping IGMP.

Passaggio 6. Nel campo Stato snooping IGMP, selezionare la casella di controllo Abilita. Questa opzione esegue il monitoraggio del traffico per determinare gli host che hanno richiesto il traffico multicast.

Passaggio 7. Nel campo Auto Learn porte MRouter selezionare la casella di controllo Attiva. Questa opzione determina automaticamente le porte specifiche a cui è connesso il router MR. Un router MR è un router progettato per indirizzare correttamente i pacchetti multicast.

Passaggio 8. Nel campo Robustezza query, immettere il numero di query che lo switch esegue per connettersi a un host. Se non si riceve alcuna risposta, lo switch elimina le informazioni sull'host.

Passaggio 9. Nel campo Intervallo query immettere l'intervallo di tempo tra i messaggi di query inviati.

Passaggio 10.  Nel campo Intervallo massimo risposta query immettere il tempo in secondi concesso a un host per rispondere a una query.

Passaggio 11. Nel campo Contatore query ultimo membro fare clic su una delle opzioni seguenti:

· Usa default - Questa opzione utilizza il numero predefinito di query IGMP specifiche del gruppo da inviare prima che lo switch presuma che non vi siano altri membri nel gruppo.

· Definito dall'utente: questa opzione consente di immettere un numero specifico di query IGMP specifiche del gruppo da inviare prima che lo switch presuma che non vi siano altri membri nel gruppo.

Passaggio 12. Nel campo Intervallo query ultimo membro, immettere il Ritardo massimo risposta utilizzato nel caso in cui lo switch non sia in grado di leggere il valore Intervallo massimo risposta da query specifiche del gruppo.

Passaggio 13. Nel campo Immediate Leave, selezionare la casella di controllo Enable per bloccare un flusso multicast più velocemente inviato a una porta membro nel caso in cui venga ricevuto un messaggio IGMP Group Leave.

Passaggio 14. Nel campo Stato query IGMP, selezionare la casella di controllo Abilita per abilitare Query IGMP.

Passaggio 15. Nel campo Indirizzo IP di origine query amministrativa fare clic su uno dei pulsanti di opzione seguenti:

· Automatico: questa opzione sceglie l'indirizzo IP di gestione.

· Definito dall'utente: questa opzione consente di scegliere un indirizzo IP dall'elenco a discesa.

Passaggio 16. Nel campo IGMP Query Version, fare clic su IGMPV3 se in questa VLAN sono presenti switch o router multicast che eseguono l'inoltro multicast IP specifico dell'origine; in caso contrario, fare clic su IGMPV2.

Nota: le informazioni sul lato destro della finestra Modifica snooping IGMP visualizzano la configurazione IGMP corrente.

Vengono visualizzate le seguenti informazioni:

· Stato IGMP operativo: stato IGMP corrente della VLAN scelta.

· Robustezza delle query operative: valore di robustezza delle query corrente della VLAN scelta.

· Operational Query Interval: valore corrente dell'intervallo di query della VLAN scelta.

· Intervallo massimo risposta query operativa: il valore corrente di Intervallo massimo risposta query della VLAN scelta.

· Intervallo di risposta ultimo membro operativo: il valore dell'intervallo di risposta dell'ultimo membro della VLAN scelta.

· Contatore query ultimo membro operativo: il valore del contatore query ultimo membro della VLAN scelta.

· Intervallo query ultimo membro operativo: il valore di Intervallo query ultimo membro della VLAN scelta.

· Indirizzo IP di origine del querier operativo: l'indirizzo IP di origine del querier corrente della VLAN scelta.

Passaggio 17. Fare clic su Apply (Applica).

Configurazione dello snooping IGMP su più VLAN

In questa sezione viene spiegato come applicare la configurazione dello snooping IGMP di una VLAN specifica a più VLAN.

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Multicast > Snooping IGMP. Viene visualizzata la pagina Snooping IGMP:

Passaggio 2. Fare clic sulla VLAN con la configurazione dello snooping IGMP che si desidera applicare alle altre VLAN.

Passaggio 3. Fare clic su Copia impostazioni. Viene visualizzata la finestra Copia impostazioni.

Passaggio 4. Nel campo fornito, immettere le VLAN a cui applicare la configurazione dello snooping IGMP della VLAN scelta in precedenza. È possibile immettere ciascuna VLAN o un intervallo di VLAN in base al relativo numero di voce dalla tabella di snooping IGMP, ad esempio 1, 2 o 1-2, o con il relativo ID VLAN, ad esempio VLAN1, VLAN2 o VLAN1-VLAN2.

Passaggio 5. Fare clic su Apply (Applica).