Data identificazione

31 mag 2016

Data risoluzione

5 giugno 2017

Prodotti interessati

Modello

Versione firmware

Risolto in

Sx550X, Sx350x, Sx250

2.1.0.63

2.3.0.130

Descrizione del problema

Quando la porta PoE di Sx550X, Sx350X o Sx250 è collegata alla porta PoE di uno switch Catalyst 3750, la prima fornirà alimentazione alla seconda tramite PoE.

Risoluzione

Questo problema viene risolto quando si esegue l'aggiornamento alla versione del firmware 2.3.0.130. Per eseguire l'aggiornamento, fare clic qui per istruzioni.