Data identificazione

11 gennaio 2017

Data risoluzione

5 giugno 2017

Prodotti interessati

Modello

Versione firmware

Risolto in

SG550XG

2.2.5.68

2.3.0.130

Descrizione del problema

Se si apprende che una nuova VLAN (Virtual Local Area Network) vocale è superiore a 1024 tramite il protocollo VSDP (Voice Services Discovery Protocol), tutte le VLAN esistenti verranno rimosse dalla configurazione in esecuzione. In questo caso, le VLAN esistenti sono ancora valide, ma non vengono visualizzate se si immette il comando show running-config.

Risoluzione

Questo problema viene risolto quando si esegue l'aggiornamento alla versione del firmware 2.3.0.130.