Sommario

- Numerazione statica o assegnazione manuale ID unità

- Configurazione iniziale

- Modifica assegnazione ID unità

Obiettivo

Dopo aver impostato una topologia dello stack, a ciascuna unità dello stack viene assegnato manualmente o automaticamente un ID univoco. Lo scopo di questo documento è mostrare come impostare manualmente gli ID delle unità dello stack per gli switch serie SG350XG o SG550XG. Per una dimostrazione completa della numerazione statica, guardate il video qui sotto:

Per informazioni sull'assegnazione automatica degli ID, consultare l'articolo sulla numerazione automatica.

Se non conosci i termini di questo documento, controlla Cisco Business: glossario dei nuovi termini.

Caricamento in corso...

Dispositivi interessati

- SG350XG

- SG550XG

Versione del software

- v2.1.0.46

Numerazione statica o assegnazione manuale ID unità

Con la numerazione statica, è possibile definire manualmente l'ID di ogni dispositivo, in modo da determinare le unità primarie, di backup e dei membri iniziali.

Configurazione iniziale

Per questa dimostrazione, verranno collegati quattro switch SG550XG in una topologia a catena. Per informazioni dettagliate su come impostare una topologia a catena, fare riferimento a Topologie ad anello e a catena.

Passaggio 1. Dopo aver connesso fisicamente i dispositivi in una topologia a catena, accedere all'utility di configurazione Web per ciascuno switch e selezionare Amministrazione > Gestione stack per configurare correttamente le porte dello stack.

Passaggio 2. Nell'elenco a discesa Unit ID After Reset (ID unità dopo reimpostazione), scegliere un numero intero compreso tra 1 e 8 per assegnare in modo univoco un ID unità a ogni switch.

Nota: Per definire lo stack principale di uno stack funzionale, è necessario assegnare l'ID unità 1 a uno degli switch.

Passaggio 3. Fare clic su Apply and Reboot (Applica e riavvia) per salvare le modifiche per ciascuno switch. Verrà visualizzata una finestra di conferma in cui viene chiesto se si desidera continuare. Fare clic su OK per riavviare il dispositivo.

Nota: Dopo aver applicato le modifiche e aver reimpostato ciascun dispositivo, è possibile verificare la corretta assegnazione dell'ID controllando l'indicatore LED di ID dello stack su ciascuno switch. Se è stato assegnato un ID maggiore di 4, si accendono più indicatori LED e la loro somma indica l'ID unità dello switch.

Modifica assegnazione ID unità

Passaggio 1. Dopo aver completato il riavvio di tutti gli switch, che diventano uno stack, accedere all'utility di configurazione Web del dispositivo master e selezionare Amministrazione > Gestione stack.

La sezione Stack Topology View mostra la topologia dello stack corrente e la relativa configurazione della numerazione statica. È possibile selezionare i singoli switch e modificarne l'ID unità.

Passaggio 2 (facoltativo). Selezionare lo switch che si desidera modificare. Nell'elenco a discesa Unit ID After Reset (ID unità dopo reimpostazione), scegliere un nuovo numero intero da assegnare come ID unità per lo switch.

Nota: La modifica dell'ID unità di uno switch può richiedere la modifica dell'ID unità di un altro switch nello stack per evitare una numerazione duplicata.

Passaggio 3 (facoltativo). Fare clic su Applica e riavvia per salvare le modifiche apportate alla configurazione della numerazione statica. La numerazione aggiornata e la configurazione dello stack verranno visualizzate nella pagina di gestione dello stack dopo il reset dei dispositivi.

Conclusioni

La numerazione statica permette di controllare la configurazione dello stack e di scegliere gli ID delle unità per ciascuno switch. Di conseguenza, è possibile modificare facilmente la topologia dello stack e designare le unità da utilizzare come unità principali, di backup e slave dello stack. Dopo aver configurato fisicamente lo stack, è possibile accedere alla pagina di gestione dello stack di ciascuna unità e assegnarle un ID univoco.