Obiettivo

Lo scopo di questo documento è quello di fornire una comprensione funzionante dell'identificatore del prodotto (PID) per un determinato switch Cisco.

- Visualizza decoder PID router

- Visualizza decodificatore PID punto di accesso wireless

Decoder switch

Visualizza la tabella sotto forma di immagine

Tabelle

Tabella 1 - Capacità delle porte

Tabella 2 - Suffisso Power Plug

Suffix

Tipo di presa di corrente

Paesi applicabili

AR

Tipo I

Argentina

AS

Tipo C, Tipo E (alta potenza)

Parti dell'Asia

AU

Tipo I

Australia e Nuova Zelanda

BR

Tipo C, Tipo E (alta potenza)

Brasile

CN

Tipo A, Tipo I (alta potenza)

Cina

UE

Tipo C, Tipo E (alta potenza)

Europa (esclusi Regno Unito e Irlanda), parti dell'Asia, Africa

G5

Tipo C, Tipo G (alta potenza)

Europa, parti dell'Asia, Medio Oriente, Africa

DENTRO

Tipo C, tipo D (alta potenza)

India

JP

Tipo A, Tipo B (alta potenza)

Giappone

KR

Tipo C, Tipo F (alta potenza)

Corea

N/D

Tipo A, Tipo B (alta potenza)

Americhe, Taiwan

RU

Tipo C, Tipo F (alta potenza)

Russia

SG

Tipo G

Singapore

Regno Unito

Tipo G

Regno Unito, Irlanda, parti dell'Asia, Medio Oriente, Africa