Data identificazione

23 mag 2017

Data risoluzione

N/D

Prodotti interessati

Modello

Versione firmware

SG350X

2.2.0.x

Descrizione del problema

Su alcuni dispositivi e su determinate porte quando non è collegato alcun cavo o la lunghezza del cavo è molto breve, l'esecuzione del test Cable tramite il comando "test cable-diagnostics tdr" può produrre risultati imprevedibili.

Stato corrente

Non sono disponibili soluzioni alternative.