Data identificazione

23 mag 2017

Data risoluzione

8 settembre 2017

Prodotti interessati

Modello

Versione firmware

Risolto in

SG350XG, Sx550X

2.2.0.x

2.3.0.130

Descrizione del problema

Dopo il passaggio da Standby ad Active (Principale), l'interfaccia USB sullo switch non rileva quando viene inserita un'unità flash USB (disco sulla chiave).

Se non conosci i termini utilizzati in questo documento, consulta Cisco Business: glossario dei nuovi termini.

Risoluzione

Questo problema viene risolto quando si esegue l'aggiornamento alla versione del firmware 2.3.0.130. Per eseguire l'aggiornamento, fare clic qui per istruzioni.