Data identificazione

26 mag 2017

Data risoluzione

8 settembre 2017

Prodotti interessati

Modello

Versione firmware

Risolto in

SG350X

2.2.0.X

2.3.5.63

SG550XG

2.3.0.130

2.3.5.63

Descrizione del problema

In alcuni casi, è possibile che un'unità non si ricolleghi allo stack dopo un passaggio attivo (da active originale a standby) o quando l'unità viene scollegata e quindi riconnessa allo stack.

Se non conosci i termini di questo documento, controlla Cisco Business: glossario dei nuovi termini.

Risoluzione

Questo problema viene risolto quando si esegue l'aggiornamento alla versione del firmware 2.3.5.63. Per eseguire l'aggiornamento, fare clic qui per le istruzioni.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.