Data identificazione

23 mag 2017

Data risoluzione

30 marzo 2018

Prodotti interessati

Modello

Versione firmware

SG350X

2.2.0.x

Descrizione del problema

Il traffico del tunnel 6to4 non viene inoltrato alla velocità della linea quando la porta in uscita del tunnel è trunk o con tag generici.

Soluzione alternativa

Configurare la porta tunnel come porta di accesso o come porta dello switch assente. A tale scopo, eseguire la procedura seguente:

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web dello switch e selezionare Gestione VLAN > Impostazioni interfaccia.

Passaggio 2. Nella tabella Interface Settings (Impostazioni interfaccia), fare clic sul pulsante di opzione della porta del tunnel, quindi su Edit (Modifica).

Nota: Nell'esempio, viene scelto GE46.

Passaggio 3. Nella finestra Modifica impostazioni interfaccia, verificare che l'interfaccia contrassegnata sia quella scelta nella pagina precedente. In caso contrario, scegliere l'interfaccia corretta dal menu a discesa.

Passaggio 4. Per impostare la porta come porta di accesso, fare clic sul pulsante di opzione Access in modalità interfaccia VLAN.

Passaggio 5. Fare clic su Applica.

La modalità interfaccia VLAN della porta scelta mostrerà ora Access nella tabella Interface Settings (Impostazioni interfaccia).

Passaggio 6. Fare clic sul   pulsante lampeggiante per salvare definitivamente le impostazioni.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.