Data identificazione

23 mag 2017

Data risoluzione

N/D

Prodotto interessato

Modello

Versione firmware

SG350XG

2.2.0.x

Descrizione del problema

Alcune funzioni dell'utilità basata sul Web dello switch non funzionano quando si usa il browser Apple Safari. Queste funzioni dell'utility che non rispondono includono i pulsanti Riavvia e Disconnetti, nonché il pulsante Arresta della pagina Individua dispositivo.

Soluzione alternativa

Usare altri browser come Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge.