Data identificazione

19 agosto 2016

Data risoluzione

5 giugno 2017

Prodotto interessato

Modello

Versione firmware

Risolto in

SG350XG

2.2.0.x

2.3.0.130

Descrizione del problema

In alcuni casi, se lo switch ha preconfigurato la configurazione 802.1X o RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) tramite l'interfaccia della riga di comando (CLI) o l'utility basata sul Web, la visualizzazione o la configurazione tramite DAC (Device Authorization Control) potrebbe non riuscire.

Risoluzione

Questo problema viene risolto quando si esegue l'aggiornamento alla versione del firmware 2.3.0.130. Per eseguire l'aggiornamento, fare clic qui per istruzioni.