Data identificazione

23 mag 2017

Data risoluzione

12 giugno 2017

Prodotto interessato

Modello

Versione firmware

Risolto in

SG350XG-2F10

2.2.0.x

2.2.0.66

SG350XG-24F

2.2.0.x

2.2.0.66

SG350XG-24T

2.2.0.x

2.2.0.66

Descrizione del problema

Il comando show queue statistics può mostrare informazioni errate sul numero di pacchetti e byte. Ciò accade tra i dispositivi SG350XG con meno di 48 porte.

Risoluzione

Questo problema viene risolto quando si esegue l'aggiornamento alla versione 2.2.0.66 del firmware. Per eseguire l'aggiornamento, fare clic qui per le istruzioni.