Data identificazione

23 mag 2017

Data risoluzione

N/D

Prodotto interessato

Modello

Versione firmware

SG350XG

2.2.0.x

Descrizione del problema

Smart Network Application (SNA) non rilascia correttamente la memoria ad accesso casuale (RAM) quando rimane aperta per un lungo periodo di tempo, ad esempio lasciandola accesa durante la notte, il che provoca il blocco di un browser Web per mancanza di RAM.

Stato corrente

Non sono disponibili soluzioni alternative note.