Data identificazione

23 mag 2017

Data risoluzione

N/D

Prodotto interessato

Modello

Versione firmware

SG350XG

2.2.0.x

Descrizione del problema

Quando si selezionano più dispositivi su cui aggiornare e si seleziona la casella di controllo Riavvia i dispositivi dopo il download tramite Smart Network Application (SNA), la richiesta di operazione riuscita viene visualizzata anche prima che l'operazione venga completata su tutti i dispositivi.

Stato corrente

Non sono disponibili soluzioni alternative note.