Data identificazione

23 mag 2017

Data risoluzione

N/D

Prodotto interessato

Modello

Versione firmware

SG350XG

2.2.0.x

Descrizione del problema

Quando si definisce un intervallo di tempo per un'operazione Power over Ethernet (PoE) e l'intervallo di tempo non include l'ora (00:00) come ora attiva, i valori di consumo PoE per ore, giorni e settimane mostrano 0 anche quando esiste un consumo durante il periodo visualizzato. Il tempo in minuti visualizza i valori corretti.

Stato corrente

Non sono disponibili soluzioni alternative note.