Data identificazione

29 mag 2015

Data risoluzione

16 giugno 2017

Prodotto interessato

Modello

Versione firmware

Risolto in

SG350XG

2,0 x

2.2.0.63

Descrizione del problema

Quando si abilita il controllo del flusso sul LAG (Link Aggregation) tramite l'utility basata sul Web dello switch, i LED delle porte non si illuminano anche quando il collegamento è attivo.

Risoluzione

Questo problema viene risolto quando si esegue l'aggiornamento alla versione del firmware 2.2.0.63 o successiva. Per assistenza, fare clic su Aggiorna firmware su uno switch. Se non si desidera visualizzare le istruzioni, andare direttamente alla pagina Download di SG350XG.

Questa è la pagina per il modello a 48 porte, ma deve funzionare con uno degli switch SG350XG. Se preferisci andare al modello esatto, vai a Nota:Cisco. Fare clic sul pulsante Menu, selezionare Supporto e download, quindi immettere il nome del dispositivo. Un menu a discesa mostrerà tutti i numeri di porta e i modelli disponibili. Selezionate quello che possedete. Nella pagina del prodotto, selezionare Download.