Data identificazione

19 agosto 2016

Data risoluzione

5 giugno 2017

Prodotto interessato

Modello

Versione firmware

Risolto in

SG350XG

2.2.0.x

2.3.0.130

Descrizione del problema

La visualizzazione della topologia di rete SNA (Smart Network Application) su uno switch ha esito negativo quando si accede con un indirizzo IPv6 utilizzando il browser Microsoft Edge su Windows 10.

Risoluzione

Questo problema viene risolto quando si esegue l'aggiornamento alla versione del firmware 2.3.0.130. Per eseguire l'aggiornamento, fare clic qui per istruzioni.