Data identificazione

19 gennaio 2016

Data risoluzione

5 giugno 2017

Prodotto interessato

Modello

Versione firmware

Risolto in

SG350XG

2,0 x

2.3.0.130

Descrizione del problema

Se entrambi i protocolli Cisco Discovery Protocol (CDP) e Link Layer Discovery Protocol (LLDP) sono abilitati su una porta dello switch e si disabilita uno di essi, la negoziazione PoE (Power over Ethernet) rimanente potrebbe non riuscire.

Risoluzione

Questo problema viene risolto quando si esegue l'aggiornamento alla versione del firmware 2.3.0.130. Per eseguire l'aggiornamento, fare clic qui per istruzioni.