Obiettivo

Il Cisco Discovery Protocol (CDP) è un protocollo utilizzato dai dispositivi Cisco per condividere le informazioni sui dispositivi con altri dispositivi Cisco connessi. tra cui il tipo di dispositivo, la versione del firmware, l'indirizzo IP, il numero di serie e altre informazioni di identificazione. Le impostazioni CDP possono essere regolate globalmente o su una base di porta singola sugli switch serie SG350XG e SG550XG.

L'obiettivo di questo documento è mostrare come configurare le impostazioni CDP globali e individuali su SG350XG e SG550XG.

Dispositivi interessati

- SG350XG

- SG550XG

Versione del software

- v2.0.0.73

Impostazioni CDP

Proprietà globali

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Amministrazione > Rilevamento - CDP > Proprietà. Viene visualizzata la pagina Proprietà.

Passaggio 2. Nel campo CDP Status (Stato CDP), selezionare la casella di controllo Enable (Abilita) per attivare il CDP sullo switch. Se si utilizza la modalità di visualizzazione Base, andare al passaggio 14. Se è stato abilitato CDP, andare al passaggio 4.

Nota: La modalità di visualizzazione può essere modificata utilizzando l'elenco a discesa nell'angolo superiore destro dell'utilità Web.

Passaggio 3. Nel campo CDP Frames Handling, selezionare un pulsante di opzione corrispondente all'azione che lo switch deve eseguire quando riceve un pacchetto CDP. Questo campo è disponibile solo se CDP non è abilitato sullo switch. Dopo aver selezionato un'opzione, andare al passo 11.

Le opzioni sono:

- Bridging: inoltra il pacchetto in base alla VLAN.

- Filtro: elimina il pacchetto.

- Flooding (Inoltro) - Inoltra tutti i pacchetti CDP a tutte le porte, ad eccezione della porta da cui hanno avuto origine.

Passaggio 4. Nel campo CDP Voice VLAN Advertisement, selezionare la casella di controllo Enable (Abilita) per fare in modo che lo switch annunci la VLAN vocale sul CDP su tutte le porte con CDP abilitato e membri della VLAN vocale.

Passaggio 5. Nel campo CDP Mandatory TLV Validation, selezionare la casella di controllo Enable (Abilita) per eliminare i pacchetti CDP in arrivo che non contengono il TLV (type-length-value) obbligatorio.

Passaggio 6. Nel campo Versione CDP, selezionare un pulsante di opzione per scegliere la versione di CDP da utilizzare (versione 1 o versione 2).

Passaggio 7. Nel campo CDP Hold Time, selezionare un pulsante di opzione per determinare il tempo di blocco dei pacchetti CDP prima che vengano scartati. Selezionate Usa default (Use Default) per utilizzare la quantità di tempo predefinita (180 secondi) o Definito dall'utente (User Defined) per specificare una quantità di tempo personalizzata compresa tra 10 e 255 secondi.

Passaggio 8. Nel campo Velocità di trasmissione CDP, selezionare un pulsante di opzione per determinare la velocità di trasmissione dei pacchetti CDP in secondi. Selezionate Usa default (Use Default) per utilizzare la quantità di tempo predefinita (60 secondi) o Definito dall'utente (User Defined) per specificare una quantità di tempo personalizzata compresa tra 5 e 254 secondi.

Passaggio 9. Nel campo Device ID Format, selezionare un pulsante di opzione per determinare il formato dell'ID del dispositivo. Selezionare Indirizzo MAC per utilizzare l'indirizzo MAC dello switch come ID dispositivo, Numero di serie per utilizzare il numero di serie o Nome host per utilizzare il nome host.

Passaggio 10. Nel campo Source Interface (Interfaccia di origine), selezionare un pulsante di opzione per determinare l'indirizzo IP da inserire nel campo TLV dei pacchetti CDP in uscita. Selezionare Utilizza predefinito per utilizzare l'indirizzo IP dell'interfaccia in uscita, oppure Definito dall'utente per scegliere un'interfaccia (verrà utilizzato l'indirizzo IP dell'interfaccia selezionata) dagli elenchi a discesa nel campo Interfaccia.

Passaggio 11. Nel campo Syslog Voice VLAN Mismatch, selezionare la casella di controllo Enable per inviare un messaggio syslog quando viene rilevata una mancata corrispondenza della VLAN vocale. Una mancata corrispondenza VLAN si ha quando le informazioni VLAN in un frame in ingresso non corrispondono alle funzionalità annunciate del dispositivo locale.

Passaggio 12. Nel campo Syslog Native VLAN Mismatch, selezionare la casella di controllo Enable per inviare un messaggio syslog quando viene rilevata una mancata corrispondenza della VLAN nativa.

Passaggio 13. Nel campo Syslog Duplex Mismatch, selezionare la casella di controllo Enable per inviare un messaggio syslog quando viene rilevata una mancata corrispondenza del duplex.

Passaggio 14. Fare clic su Applica.

Proprietà interfaccia

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Amministrazione > Rilevamento - CDP > Impostazioni interfaccia. Si apre la pagina Interface Settings (Impostazioni interfaccia).

Nota: Questa pagina è disponibile solo nella modalità di visualizzazione avanzata. La modalità di visualizzazione può essere modificata con l'elenco a discesa nell'angolo superiore destro dell'utilità Web.

Passaggio 2. Nella tabella CDP Interface Settings, selezionare il pulsante di opzione dell'interfaccia che si desidera configurare e fare clic sul pulsante Edit.... Viene visualizzata la finestra Modifica impostazioni interfaccia CDP.

Nota: Se lo switch fa parte di uno stack, è possibile visualizzare le interfacce di altre unità nello stack usando l'elenco a discesa nella parte superiore della tabella.

Passaggio 3. Il campo Interfaccia visualizza la porta selezionata nella tabella Impostazioni interfaccia CDP. È possibile utilizzare gli elenchi a discesa Unit (Unità) e Port (Porta) rispettivamente per selezionare un'altra unità e un'altra porta da configurare.

Passaggio 4. Nel campo CDP Status (Stato CDP), selezionare la casella di controllo Enable (Abilita) per abilitare CDP sulla porta specificata.

Passaggio 5. Nel campo Syslog Voice VLAN Mismatch, selezionare la casella di controllo Enable per inviare un messaggio syslog quando viene rilevata una mancata corrispondenza della VLAN vocale sulla porta specificata. Una mancata corrispondenza VLAN si ha quando le informazioni VLAN in un frame in ingresso non corrispondono alle funzionalità annunciate del dispositivo locale.

Passaggio 6. Nel campo Syslog Native VLAN Mismatch, selezionare la casella di controllo Enable per inviare un messaggio syslog quando viene rilevata una mancata corrispondenza della VLAN nativa sulla porta specificata.

Passaggio 7. Nel campo Syslog Duplex Mismatch, selezionare la casella di controllo Enable per inviare un messaggio syslog quando viene rilevata una mancata corrispondenza duplex sulla porta specificata.

Passaggio 8. Fare clic su Applica. Le modifiche verranno applicate alla porta specificata. È possibile utilizzare il campo Interface per configurare un'altra porta senza tornare alla pagina Interface Settings (Impostazioni interfaccia).

Passaggio 9. Per copiare rapidamente le impostazioni di una porta su un'altra porta o su altre porte, selezionare il pulsante di opzione corrispondente e fare clic sul pulsante Copia impostazioni.... Viene visualizzata la finestra Copia impostazioni.

Passaggio 10. Nel campo di testo, immettere la porta o le porte (separate da virgole) in cui copiare le impostazioni della porta specificata. È inoltre possibile immettere un intervallo di porte.

Passaggio 11. Fare clic su Applica. Le impostazioni vengono copiate.