Obiettivo

L'obiettivo di questo documento è mostrare come configurare le impostazioni di efficienza energetica sugli SG350XG e SG550XG.

Introduzione

Gli switch SG350XG e SG550XG sono compatibili con IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) e Green Ethernet. Si tratta di una serie di modifiche che riducono il consumo energetico dello switch, rendendolo più efficiente e conveniente. Ad esempio, è possibile disabilitare le porte quando non trasmettono o non ricevono dati e quando lo switch continua a considerarle attive a livello amministrativo. Se è necessario spostare i dati, la porta si riattiva rapidamente, senza perdita di pacchetti.

Dispositivi interessati

- SG350XG

- SG550XG

Versione del software

- v2.0.0.73

Configurazione delle proprietà energetiche globali

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Gestione porte > Ethernet verde > Proprietà.

Viene visualizzata la pagina Proprietà.

Per rendere effettive le impostazioni di questa pagina, potrebbe essere necessario configurare le singole porte. A tale scopo, fare clic sul collegamento Nota:Impostazioni porta nella parte superiore della pagina per accedere alla pagina Impostazioni porta. Questa procedura è descritta nella sezione seguente.

Passaggio 2. (Facoltativo) Nel campo Port LEDs (LED porte), deselezionare la casella di controllo Enable (Abilita) per spegnere tutti i LED delle porte sullo switch. Per default, è selezionata.

Sono inoltre disponibili ulteriori informazioni nei campi seguenti:

- Modalità di rilevamento dell'energia: questo campo mostra se la modalità di rilevamento dell'energia è attivata o disattivata. È attivata per impostazione predefinita. Questa funzione consente il passaggio delle porte inattive a uno stato di basso consumo, mentre sono ancora attive a livello amministrativo. Il ripristino da questo stato è rapido, trasparente e non comporta alcuna perdita di pacchetti. Le porte GE e FE supportano questa modalità.

- A corto raggio: questo campo mostra se la modalità a corto raggio è abilitata o disabilitata. È attivata per impostazione predefinita. Questa funzione riduce il consumo energetico di una porta se rileva un cavo corto. Questa modalità è supportata solo sulle porte GE RJ45; non è applicabile alle porte Combo.

- Risparmio energetico: visualizza la percentuale di risparmio energetico ottenuta utilizzando Ethernet verde e Corto raggio. Non vengono visualizzate informazioni sull'alimentazione salvata da EEE.

- Risparmio energetico cumulativo: visualizza la quantità di energia risparmiata dall'ultimo riavvio del dispositivo.

Per reimpostare il campo Nota:Risparmio energetico cumulativo, fare clic sul pulsante Reimposta contatore risparmio energia.

Passaggio 3. (Facoltativo) Nel campo 802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE), la casella di controllo Abilita è selezionata per impostazione predefinita. Ciò consente di attivare l'EEE a livello globale ed è diverso da Green Ethernet. Gli standard EEE sono stati creati da IEEE per ridurre il consumo energetico nei periodi di bassa attività. È possibile disattivare l'EEE deselezionando questa casella di controllo.

Passaggio 4. Fare clic su Applica. Le impostazioni di risparmio energia vengono applicate immediatamente.

Configurazione delle proprietà delle singole porte

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Gestione porte > Ethernet verde > Impostazioni porta.

Viene visualizzata la pagina Impostazioni porta.

Nello screenshot vengono visualizzate 10 porte per pagina, ma per impostazione predefinita vengono visualizzate tutte le porte nella stessa pagina. Questa impostazione può essere regolata con l'elenco a discesa nell'angolo in alto a destra della tabella Nota:Port Setting.

Per rendere effettive le impostazioni di questa pagina, potrebbe essere necessario configurare le impostazioni globali. A tale scopo, fare clic sul collegamento Proprietà nella parte superiore della pagina per passare alla pagina Proprietà. Questa procedura è descritta nella sezione precedente.

Passaggio 2. Selezionare il pulsante di opzione di una porta nella tabella Port Setting, quindi fare clic su Edit... per modificarne le impostazioni di energia nella finestra Edit Port Setting.

Passaggio 3. Nel campo Interface (Interfaccia), utilizzare gli elenchi a discesa Unit (Unità) e Port (Porta) per selezionare una porta da configurare su uno switch. Questo campo visualizza automaticamente la porta selezionata nella tabella Port Setting ed è utilizzato principalmente per passare da una porta all'altra senza tornare alla pagina precedente.

Passaggio 4. Nel campo 802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE), selezionare la casella di controllo Abilita per abilitare EEE per la porta specifica. Per default, è selezionata.

Passaggio 5. Nel campo 802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE) LLDP, selezionare la casella di controllo Abilita per fare in modo che la porta annunci le proprie funzionalità EEE tramite LLDP (Link Layer Discovery Protocol). Per default, è selezionata.

Passaggio 6. Fare clic su Applica. Le impostazioni della porta vengono aggiornate immediatamente. È quindi possibile fare clic su Close (Chiudi) per tornare alla pagina Port Settings (Impostazioni porta) o scegliere un'altra porta da configurare nel campo Interface (Interfaccia).

Passaggio 7. Per copiare rapidamente le impostazioni di una porta su un'altra porta o su un altro gruppo di porte, selezionare il pulsante di opzione corrispondente nella tabella Port Setting e fare clic sul pulsante Copy Settings....

Passaggio 8. Nella finestra Copia impostazioni, immettere le porte in cui si desidera eseguire la copia nel campo di testo. È possibile specificare più porte, separate da virgole, o un intervallo di porte.

Passaggio 9. Fare clic su Applica. Le impostazioni vengono copiate.

Le impostazioni di efficienza energetica sono state configurate correttamente sullo switch SG350XG o SG550XG.